Objetivo

La página Vecinos IPv6 permite a los usuarios ver y editar la tabla de vecinos IPv6 dentro de la interfaz para IPv6. La tabla de vecinos IPv6 mostrará todos los vecinos IPv6 conectados al dispositivo y permitirá realizar cambios y eliminar los demás dispositivos conectados, así como la posibilidad de agregar otros vecinos a la tabla.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los Vecinos IPv6.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de Vecinos IPv6

Limpiar la tabla de vecinos IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. Se abre la página Vecinos IPv6:

Paso 2. Para borrar la tabla, haga clic en los botones de opción correspondientes al tipo de direcciones IPv6 que desea borrar de la tabla.

Sólo estática ·: borre la tabla de todas las direcciones IPv6 estáticas

Sólo dinámica ·: borre la tabla de todas las direcciones IPv6 dinámicas

· All Dynamic and Static (Todas dinámicas y estáticas): borre la tabla de direcciones IPv6 estáticas y dinámicas

Paso 3. Para borrar el tipo seleccionado de direcciones IPv6, haga clic en Aplicar para borrar las direcciones elegidas o Cancelar para cancelar la acción.

Adiciones a la tabla de vecinos IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. Se abre la página Vecinos IPv6:

Paso 2. ‘Haga clic en el botón Add (Agregar).’ Aparece una nueva ventana.

Paso 3. Introduzca en el campo IPv6 Address (Dirección IPv6) la dirección IPv6 del dispositivo que se va a agregar al switch.

Paso 4. Introduzca en el campo Dirección MAC la dirección MAC del dispositivo al que pertenece la dirección IPv6.

Paso 5. Después de que los dos campos anteriores tengan entradas válidas, haga clic en Aplicar para agregar el dispositivo a la tabla o en Cerrar para detener las adiciones al dispositivo a la tabla.

Eliminación de Vecinos IPv6 en la Tabla

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. Se abre la página Vecinos IPv6:

Paso 2. Active las casillas de verificación de los vecinos IPv6 no deseados.

Paso 3. Haga clic en Eliminar para eliminar estos vecinos IPv6 de la tabla.

Cambios en los Vecinos IPv6 en la Tabla

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. Se abre la página Vecinos IPv6:

Paso 2. Marque la casilla de verificación correspondiente al vecino IPv6 para elegir qué dispositivo IPv6 desea cambiar.

Paso 3. Haga clic en Editar. Aparecerá una ventana Editar vecino IPv6.

Paso 4. Para cambiar la dirección MAC, introduzca una dirección MAC válida en el campo Dirección MAC del dispositivo.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción deseado para ver cómo actúa la dirección del vecino IPv6.

· estática: hace que la dirección IPv6 funcione como una dirección IP estática, que mantiene la misma IP en todo momento.

· dinámica: hace que la dirección IPv6 funcione como una dirección IP dinámica, que cambia la dirección IP en función de diferentes condiciones predeterminadas.

Paso 6. Después de realizar los cambios, haga clic en Aplicar para mantener los cambios realizados en el dispositivo o Cerrar para deshacer los cambios en el dispositivo.