Objetivo

El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) desarrolló Remote Network Monitoring (RMON) para admitir la supervisión y el análisis de protocolos de las LAN. Se trata de una especificación de supervisión estándar que permite a los distintos sistemas de consola y monitores de red intercambiar sus datos de supervisión de red entre sí. RMON facilita a los administradores de red elegir entre las sondas y consolas de supervisión de red con funciones que satisfacen sus necesidades de red particulares. RMON define específicamente la información que cualquier sistema de monitoreo de red debería poder proporcionar. Los diez grupos en RMON son: estadísticas, eventos, historial, alarmas, hosts, host top N, matriz, filtro, captura y Token Ring. El grupo de historial en RMON se utiliza para recopilar el historial de estadísticas de puerto de modo que se puedan observar las tendencias o patrones de tráfico de datos en el dispositivo.

Este documento explica cómo configurar el historial y la tabla de historial en RMON en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración del historial en RMON

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > RMON > History. Se abre la página Historial:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva entrada de historial, que tiene un número específico definido de muestras e intervalos y sus detalles. Se abre la página Agregar historial RMON:

Nota: El campo Nueva entrada de historial muestra el número de índice de entrada del evento para la nueva entrada.

Paso 3. Elija la Interfaz de Origen en la que se tomarán los ejemplos de historial, en la lista desplegable Unidad/Ranura y luego elija el puerto de la lista desplegable Puerto. Si configuró el LAG, elija el LAG deseado en la lista desplegable LAG.

Nota: Para configurar el grupo de agregación de enlaces (LAG), consulte el artículo Administración y configuración del grupo de agregación de enlaces (LAG) en los switches apilables de la serie Sx500.

Paso 4. Introduzca el número de muestras que desea almacenar en el campo Número máximo de muestras que conservar. De forma predeterminada, serán 50 muestras.

Paso 5. Introduzca el intervalo de muestreo en segundos en el campo Intervalo de muestreo. Esta es la cantidad de tiempo que transcurre entre la recolección de muestras. De forma predeterminada, será de 1800 segundos (30 minutos).

Paso 6. Introduzca el usuario del dispositivo de estación RMON que solicita la información RMON en el campo Propietario.

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar. La entrada se agrega a la Tabla de control de historial y se actualiza el archivo de configuración en ejecución.

Paso 8. Haga clic en Tabla de historial para ver las estadísticas. Se abre la página Tabla de control de historial:

Los campos anteriores se explican de la siguiente manera:

· Propietario: muestra el propietario de la entrada de la tabla de historial.

N.º de muestra · — Muestra el número de muestra desde el que se consideraron las estadísticas.

· eventos de descarte: muestra el número de paquetes perdidos. Esto podría ocurrir por muchas razones, una de las cuales se debe a la falla de los recursos de red durante el intervalo de muestreo.

Bytes · recibidos: muestra el número de octetos de bytes recibidos en la interfaz elegida. Esto incluye paquetes de error y octetos FCS. FCS (secuencia de verificación de tramas) es un CRC de 4 octetos para detectar los datos dañados en las tramas.

· Paquetes recibidos: muestra el número de paquetes recibidos en las interfaces elegidas. Incluye paquetes de error, paquetes de multidifusión y paquetes de difusión.

· Broadcast Packets: muestra el número de paquetes de difusión recibidos en la interfaz elegida. Este número no incluye paquetes de multidifusión.

· Multicast Received: muestra el número de paquetes multicast recibidos en la interfaz elegida. Este número no incluye los paquetes de difusión.

· CRC Align Errors: muestra el número de CRC (Verificación por redundancia cíclica) que han ocurrido errores de alineación. Las tramas que no terminan con un número par de octetos o que tienen una CRC incorrecta se consideran errores de alineación CRC.

· paquetes de tamaño inferior: muestra el número de paquetes de tamaño inferior al normal recibidos. Los paquetes de menor tamaño son los paquetes cuyo tamaño es inferior a 64 octetos.

· paquetes de tamaño excesivo: muestra el número de paquetes de tamaño excesivo recibidos. Los paquetes de tamaño excesivo son los paquetes cuyo tamaño es superior a 2000 octetos.

· Fragmentos: muestra el número de fragmentos recibidos. Los fragmentos son los paquetes con menos de 64 octetos, excluidos los bits de entramado, e incluyen octetos FCS.

· Jabbers: muestra el número de paquetes recibidos cuyo tamaño era superior a 2000 octetos, excepto los bits de trama, e incluye octetos FCS que tenían un error FCS o un error de alineación.

· colisiones: muestra el número de colisiones detectadas.

Utilización de ·: muestra el porcentaje de tráfico actual que utiliza la interfaz en comparación con el tráfico máximo que puede gestionar la interfaz.

Paso 9. Haga clic en Tabla de control de historial para volver a la página de control de historial.