Objetivo

Una actualización de software proporciona nuevas funciones a cualquier dispositivo de forma electrónica sin necesidad de comprar un nuevo producto. Las actualizaciones de software mantienen un dispositivo al día con las últimas versiones y tecnologías, como seguridad mejorada, nuevas funciones, corrección de errores o actualizaciones de rendimiento. La principal ventaja de TFTP es que es más rápida pero carece de seguridad sofisticada, por eso se utiliza en una red de confianza. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es más popular para la descarga de archivos, ya que es más seguro.

Este documento describe cómo actualizar el firmware y realizar una copia de seguridad del firmware en los Sx500 Series Stackable Switches.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

URL de descarga de software

Switches apilables serie 500

Upgrade/Backup a través de TFTP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración basada en Web y elija Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. Se abre la página Actualización/Copia de Seguridad del Firmware/Idioma:

Actualizar configuración del firmware

Paso 1. En el campo Transfer Method (Método de transferencia), haga clic en TFTP para actualizar el firmware con un servidor TFTP.

Paso 2. En el campo Save Action (Guardar acción), haga clic en Upgrade para configurar los parámetros de actualización.

Paso 3. En el campo Tipo de archivo, haga clic en el tipo de archivo de destino deseado.

Paso 4. En el campo Server Definition (Definición del servidor), haga clic en el método deseado para especificar el servidor TFTP.

Paso 5. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en la versión que se utiliza.

Nota: Los pasos 6 y 7 sólo se configuran si se utiliza la versión 6.

Paso 6. En el campo IPv6 Address (Dirección IPv6), haga clic en el tipo de dirección IPv6 que se utiliza.

Paso 7. En el campo Link Local Interface , elija la interfaz local del link en la lista desplegable.

Paso 8. En el campo TFTP Server IP Address/Name , ingrese la dirección IP del servidor o el nombre de dominio del servidor TFTP.

Paso 9. En el campo Nombre de archivo de origen, introduzca el nombre del archivo de código fuente.

Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración del firmware de copia de seguridad

Paso 1. En el campo Transfer Method (Método de transferencia), haga clic en TFTP para actualizar el firmware con un servidor TFTP.

Paso 2. En el campo Save Action (Guardar acción), haga clic en Backup para configurar los parámetros de copia de seguridad.

Paso 3. En el campo Tipo de archivo, haga clic en el tipo de archivo de destino deseado.

Paso 4. En el campo Server Definition (Definición del servidor), haga clic en el método deseado para especificar el servidor TFTP.

Paso 5. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en la versión que se utiliza.

Nota: Los pasos 6 y 7 sólo se configuran si se utiliza la versión 6.

Paso 6. En el campo IPv6 Address (Dirección IPv6), haga clic en el tipo de dirección IPv6 que se utiliza.

Paso 7. En el campo Link Local Interface , elija la interfaz local del link en la lista desplegable.

Paso 8. En el campo TFTP Server IP Address/Name , ingrese la dirección IP del servidor o el nombre de dominio del servidor TFTP.

Paso 9. En el campo Destination File Name (Nombre de archivo de destino), introduzca el nombre del archivo de destino.

Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar).