Objetivo

La política de calidad de servicio (QoS) consta de reglas predefinidas que pueden medir la velocidad de tráfico en la interfaz. Se utilizan para aplicar límites como limitar la velocidad del tráfico de transferencia de archivos en el puerto. Esto ayuda a garantizar que no se exceda el ancho de banda. Un mapa de clase define el tipo de paquetes que se consideran que pertenecen al mismo flujo de tráfico.

En este artículo se explica cómo configurar los mapas de clase de política de QoS en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Mapas de clase de política

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Modo avanzado de QoS > Mapas de clase de política. Se abre la página Policy Class Maps.

Paso 2. En la lista desplegable Nombre de directiva, elija una política.

Nota: Para crear una nueva política, haga clic en Tabla de políticas. Consulte la sección Configuración de la tabla de políticas en este artículo para configurar el nombre de la política.

Paso 3. Haga clic en Ir para mostrar una lista de mapas de clase definidos en la política.

Paso 4. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo mapa de clase a la política.

Paso 5. En la lista desplegable Nombre del mapa de clase, elija un mapa de clase para agregarlo a la política.

Nota: Los mapas de clase se pueden crear en la página Asignación de clase. Consulte el artículo Definición de QoS Class Mapping en Switches apilables de la Serie Sx500, para esta configuración.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la acción deseada en el campo Tipo de acción. Esta acción tiene en cuenta el valor CoS/802.1p de ingreso y/o el punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de todos los paquetes coincidentes.

· Usar modo de confianza predeterminado: ignora el valor CoS/802.1p de ingreso y/o DSCP. Los paquetes coincidentes se envían como mejor esfuerzo.

· Confianza Siempre: el switch confiará en el CoS/802.1p y DSCP del paquete coincidente. Si un paquete es un paquete IP, el switch colocará el paquete en la cola de egreso basándose en el valor DSCP del paquete y la tabla DSCP a la cola. Si un paquete es un paquete que no es de IP, el switch colocará el paquete en la cola de egreso basándose en el valor CoS/802.1p del paquete y el CoS/802.1p en la tabla de cola.

· Set: en la lista desplegable elija un modo con respecto a los paquetes coincidentes.

- DSCP: introduzca un valor para determinar la cola de salida (0-63) en el campo Nuevo valor. Este valor se basa en la tabla DSCP y DSCP a cola.

- Cola: introduzca un valor para determinar la cola de salida (1-4) en el campo Nuevo valor.

- CoS/802.1p: introduzca un valor para determinar la cola de salida (0-7) en el campo Nuevo valor. Este valor se basa en el valor de prioridad CoS/802.1p y en la tabla CoS/802.1p a cola.

Paso 7. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de regulador de tráfico deseado.

· Ninguno: no se utiliza ninguna política.

· Single: se utiliza un solo regulador. Un regulador único aplica la QoS a un mapa de clase único y a un flujo único basado en la especificación de QoS del regulador. Siga los pasos del 9 al 11 si se elige Single.

Agregado ·: se utiliza una política agregada. Un regulador agregado aplica la QoS a uno o más mapas de clase y uno o más flujos.

Paso 8. Si se hace clic en el botón de opción Agregar en el paso 7, elija un regulador de tráfico agregado en la lista desplegable Aggregate Policer.

Nota: Los reguladores de tráfico agregados se pueden crear en la página Aggregate Policer. Consulte el artículo Agregar regulador agregado en el modo avanzado de QoS en los switches apilables de la serie Sx500 para esta configuración.

Paso 9. Si se hace clic en el botón de opción Único en el campo Tipo de policía, introduzca un valor para la Velocidad de confirmación de información (CIR) medida en bits por segundo en el campo Velocidad de confirmación de entrada (CIR). Este es el número máximo promedio de datos que se pueden recibir de la interfaz de ingreso. Si se excede esta velocidad, se descartan los datos.

Paso 10. Introduzca el tamaño máximo de ráfaga (incluso si va más allá del CIR) en bytes en el campo Tamaño de ráfaga comprometida de entrada (CBS). El tamaño máximo de ráfaga es la cantidad de datos que se pueden enviar en el link incluso si excede el límite permitido y aumenta el ancho de banda del link.

Paso 11. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la acción de superación deseada. Esta acción se realiza cuando los paquetes entrantes exceden el CIR.

· Ninguno: no se realiza ninguna acción.

· Drop: se descartan los paquetes que exceden el valor CIR definido.

DSCP · fuera del perfil: los paquetes IP que exceden el CIR definido se reenvían con un nuevo DSCP derivado de la tabla de mapeo DSCP fuera del perfil.

Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración de la tabla de políticas

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Calidad de servicio > Modo avanzado de QoS > Tabla de políticas. Se abre la página Tabla de Políticas.

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nombre de política. Aparece la ventana Agregar tabla de políticas.

Paso 3. Introduzca el nombre de la política en el campo Nuevo nombre de política.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.

Paso 5. (Opcional) Haga clic en Eliminar para eliminar el nombre de la política.

Nota: Para ir a la página Policy Class Map Table, haga clic en Policy Class Map Table en la página Policy Table.