Objetivo

La configuración de puerto se puede modificar para ayudar a controlar el flujo de tráfico a través de una red administrada. Los parámetros predeterminados de la mayoría de los puertos son suficientes para la red. Cuando desee sacar el máximo partido del dispositivo, puede seleccionar manualmente diferentes opciones para configurar los puertos. La página también explica el estado del puerto. La configuración de puerto se puede utilizar para definir la configuración global y por puerto de todos los puertos.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los parámetros de puerto en los switches apilables de la serie Sx500

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de los parámetros del puerto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > System Summary. Se abre la página Resumen del sistema:

Paso 2. Haga clic en cualquiera de los puertos del switch en la GUI o elija Port Management > Port Settings y aparecerá la ventana Port Settings.

Paso 3. Elija el puerto que desea configurar en la lista desplegable Puerto. El campo Tipo de puerto define el tipo de conexión física que se utiliza.

Paso 4. Ingrese una descripción del puerto en el campo Port Description .

Paso 5. Elija un botón de opción para el Estado administrativo del puerto. El estado administrativo del puerto se muestra en el campo Estado operativo.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

·: un PC o cualquier otro dispositivo tiene acceso a él.

· Abajo: no se puede acceder a él en este momento desde un PC o desde cualquier otro dispositivo.

Paso 6. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar Time Range con el puerto en el estado Up. Cuando el rango de tiempo no está activo, el puerto se encuentra en apagado. Si se configura un rango de tiempo, sólo es efectivo cuando el puerto está administrativamente activo. Si todavía no se ha definido un rango de tiempo, haga clic en Editar para ir a la página Intervalo de tiempo y se abrirá la página Rango de tiempo:

Timesaver: Si ya tiene configurado el rango de tiempo, vaya directamente al paso 13.

Paso 7.Haga clic en Agregar para crear una programación de rango de tiempo para el puerto deseado. Aparecerá la ventana Agregar rango de tiempo.

Paso 8. Introduzca un nombre para el intervalo de tiempo en el campo Time Range Name.

Paso 9. En el campo Tiempo de inicio absoluto, haga clic en un botón de opción.

· Inmediato: el rango de tiempo comienza inmediatamente.

Fecha de ·: esta opción se utiliza para una fecha y hora específicas. Elija la fecha y la hora en las listas desplegables Fecha y hora.

Paso 10. En el campo Tiempo de finalización absoluto, haga clic en un botón de opción.

· Infinito: el rango de tiempo nunca termina.

Fecha de ·: esta opción se utiliza para una fecha y hora específicas. Elija la fecha y la hora en las listas desplegables Fecha y hora.

Paso 11. Haga clic en Aplicar para guardar el intervalo de tiempo y el intervalo de tiempo introducido aparecerá en la página Rango de tiempo:

Paso 12. Haga clic en cualquiera de los puertos del switch en la GUI o elija Port Management > Port Settings y aparecerá la ventana Port Settings.

Paso 13. (opcional) Para reactivar un puerto que se ha suspendido, marque la casilla de verificación Reactivar puerto suspendido. Hay muchas maneras de suspender un puerto, como a través de la opción de seguridad de puerto bloqueado, la violación de un solo host dot1x, la detección de loopback o la protección de loopback STP. La operación de reactivación activa el puerto sin considerar por qué el puerto fue suspendido.

Paso 14. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Auto Negotiation para habilitar la negociación automática. Esto permite que un puerto anuncie sus capacidades de velocidad de transmisión, modo dúplex y control de flujo al socio de link de puerto. El campo Negociación automática operativa muestra el estado actual de negociación automática en el puerto.

Si la casilla de verificación Negociación automática está activada, vaya directamente al paso 16.Timesaver:

Paso 15. Seleccione el botón Administrative Port Speed (Velocidad de puerto administrativo) que desee. El campo Velocidad del puerto operativo muestra la velocidad del puerto actual que es el resultado de la negociación.

· 10: la conectividad de red de 10 Mbps sería buena para el uso doméstico.

· 100: la conectividad de red de 100 Mbps sería buena para el uso en la oficina.

Paso 16. Elija el Modo dúplex administrativo deseado. Esta opción ayuda al host a comunicarse entre sí después del otro (semidúplex) o ambos pueden enviar simultáneamente(dúplex completo) . Este campo sólo se puede configurar cuando se inhabilita la negociación automática y la velocidad del puerto se establece en 10M o 100M. A una velocidad de puerto de 1G, el modo siempre es dúplex completo. El campo Modo dúplex operativo muestra el modo dúplex actual del puerto.

· completo: la interfaz admite la transmisión entre el switch y el cliente en ambas direcciones simultáneamente.

· Half: la interfaz admite la transmisión entre el switch y el cliente en una sola dirección a la vez.

Paso 17. Marque la casilla de verificación de cualquier opción en el campo Anuncio automático.

· capacidad máxima: se pueden aceptar todas las velocidades de puerto y los ajustes del modo dúplex.

· 10 Half: velocidad de 10 Mbps y modo semidúplex.

· 10 Full: velocidad de 10 Mbps y modo dúplex completo.

· 100 Modo semidúplex: velocidad de 100 Mbps y modo semidúplex.

· 100 Full: velocidad de 100 Mbps y modo dúplex completo.

· 1000 Full: velocidad de 1000 Mbps y modo dúplex completo.

Paso 18. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Back Presure para reducir la velocidad de recepción de paquetes cuando el switch está congestionado. Inhabilita el puerto remoto e impide que envíe paquetes para atascar la señal. Esta opción sólo se puede utilizar en el modo semidúplex.

Paso 19. Haga clic en un botón de opción en el campo Control de flujo. Esto ayuda a transmitir las tramas de manera prioritaria. Esta opción sólo se puede utilizar en el modo dúplex completo.

· Habilitar: habilita el control de flujo 802.3x.

· Desactivar: desactiva el control de flujo 802.3x.

Negociación automática ·: habilita la negociación automática del control de flujo en el puerto.

Paso 20. Haga clic en cualquiera de los botones de opción del campo MDI/MDIX. Se trata de detectar qué tipo de cable se utiliza para conectar el cable directo o el cable cruzado.

· MDIX: Media Dependent Interface with Crossover (MDIX) intercambia la transmisión del puerto y recibe pares.

· MDI: la interfaz dependiente de medios (MDI) conecta este switch a una estación con un cable directo.

· Automático: elija configurar este switch para detectar automáticamente las clavijas correctas para la conexión a otro dispositivo.

Paso 21. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Protected Port (Puerto protegido). Los paquetes del puerto protegido se reenvían a los puertos de salida no protegidos.

Si el puerto es miembro de un LAG, el número de LAG se muestra en el campo Miembro en LAG; de lo contrario, este campo se deja en blanco. Los LAG se utilizan para multiplicar el ancho de banda, aumentar la flexibilidad de los puertos y proporcionar redundancia de link entre los dispositivos.Nota:

Paso 22. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración del puerto.