Objetivos

El switch utiliza la memoria direccionable de contenido ternario (TCAM) para almacenar la memoria y los recursos utilizados por diversas aplicaciones, como la calidad de servicio (QoS), las listas de control de acceso (ACL) y las VLAN. TCAM para Sx500 puede contener 512 reglas. Cuando se habilita una aplicación, puede utilizar una pequeña parte de las reglas TCAM. Cada entrada de regla para una aplicación utilizará hasta 1 o 2 reglas TCAM.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la asignación de TCAM en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Ver utilización de TCAM

Paso 1. Inicie sesión en Switch Configuration Utility para elegir Administration > TCAM Allocation Settings. Se abre la página Configuración de asignación de TCAM:

Parte de la página TCAM Allocation Settings se muestra como información sobre el tamaño TCAM reservado y la asignación TCAM real. En el campo Tamaño TCAM reservado, se ve la siguiente información:

Entradas IP ·: el número total de entradas TCAM utilizadas reservadas para las rutas estáticas IPv4, las interfaces IP y los hosts IP.

Entradas · no IP: las entradas TCAM reservadas para otras aplicaciones, como reglas ACL, políticas CoS y límites de velocidad de VLAN.

En el área Asignación TCAM real, se ve la siguiente información: Estos campos son para recursos TCAM usados y disponibles.

Rutas estáticas · IPv4: muestra el número de entradas de rutas IPv4 utilizadas y disponibles.

Interfaces IPv4 ·: Muestra el número de entradas de interfaces IP usadas y disponibles.

· host IP: muestra el número de entradas de host IP utilizadas y disponibles.

· Entradas que no son de IP: Muestra las entradas reservadas por aplicaciones como las reglas ACL y los límites de velocidad de VLAN.

Nota: En New Settings (Nuevos parámetros), se pueden hacer referencia a las reglas para los nuevos ajustes de asignación de TCAM.

Paso 3. Introduzca el número máximo deseado de rutas estáticas IPv4 en el campo Número máximo de rutas estáticas IPv4. El valor predeterminado es 128.

Paso 4. Introduzca el número máximo deseado de interfaces IP en el campo Max Number of IP Interfaces (Número máximo de interfaces IP). El valor predeterminado es 128.

Paso 5. Introduzca el número máximo deseado de hosts IP en el campo Max Number of IP Hosts (Número máximo de hosts IP). El valor predeterminado es 200.

Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros y reiniciar automáticamente usando los nuevos parámetros.