Objetivos

Los switches proporcionan acceso a las estadísticas Etherlike. Estas estadísticas son información relacionada con errores en la capa física como errores relacionados con hardware. Estos errores pueden producirse debido a fallos en componentes esenciales de la red, como cables de cobre, interfaces y tarjetas de interfaz de red (NIC). En caso de un problema de conectividad, estas estadísticas pueden ser útiles para determinar la causa del problema. Este artículo explica la información en la página Etherlike de los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Ver estadísticas del tipo Etherlike

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > Etherlike. La página Etherlike se abre:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción de uno de los tipos de interfaz disponibles en el campo Interfaz. Los tipos de interfaces disponibles son:

Puerto ·: elija del menú desplegable Puerto el puerto físico desde el que desea ver las estadísticas Etherlike.

· LAG: elija entre la lista desplegable Grupo de agregación de enlaces (LAG) el puerto LAG desde el que desea ver las estadísticas Etherlike. Un puerto LAG es un puerto lógico que combina las capacidades de varios puertos físicos para proporcionar más ancho de banda.

Paso 3. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles para actualizar la información estadística de estilo Ethernet en el campo Velocidad de actualización. Las opciones disponibles son:

· No Refresh: La página Etherlike nunca se actualiza.

· 15 s: actualiza la página Etherlike cada 15 segundos.

· 30 s: actualiza la página Etherlike cada 30 segundos.

· 60 s: actualiza la página Etherlike cada 60 segundos.

La página Etherlike muestra las siguientes estadísticas Etherlike en la interfaz elegida:

Errores de secuencia de verificación de tramas (FCS) ·: muestra las tramas recibidas que fallaron la verificación de redundancia cíclica (CRC). CRC detecta si una trama llegó al destino en el orden correcto. Cada trama lleva un número CRC que se prueba al llegar al destino. Si los números CRC coinciden entre las tramas, el paquete no contiene errores. Si no es así, el paquete se corrompe y luego se descarta.

· Tramas de Colisión Únicas: el número de tramas que estuvieron involucradas en una única colisión, pero que finalmente se transmitieron con éxito.

· colisiones tardías: el número de colisiones que se han detectado después de los primeros 512 bits de datos.

· Colisiones Excesivas: el número de transmisiones rechazadas debido a colisiones excesivas.

· paquetes de tamaño excesivo: el número de paquetes recibidos que fueron mayores de 2000 octetos.

Errores de recepción de MAC interna ·: el número de tramas rechazadas debido a errores en el receptor.

· Tramas de Pausa Recibidas: el número de tramas de pausa de control de flujo recibidas.

· Tramas de Pausa Transmitidas: el número de tramas de pausa de control de flujo transmitidas.

Paso 4. (Opcional) Haga clic en Borrar contadores de interfaz para borrar los contadores de estadísticas Etherlike en la interfaz elegida.

Paso 5. (Opcional) Haga clic en Borrar todos los contadores de interfaces si desea borrar los contadores de estadísticas Etherlike en todas las interfaces.