Objetivo

La función de servidor Secure Shell (SSH) permite al usuario establecer una sesión SSH con los switches apilables de la serie Sx500. Una sesión SSH es igual que una sesión telnet, pero una sesión SSH es más segura. El dispositivo obtiene la seguridad cuando genera automáticamente las claves pública y privada. El usuario también puede cambiar estas claves. Se puede abrir una sesión SSH con el uso de la aplicación PuTTY.

Este artículo proporciona información sobre cómo habilitar la autenticación de servidor SSH para los clientes SSH y definir los servidores de confianza en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de la Autenticación del Servidor SSH

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > SSH Client > SSH Server Authentication. Se abre la página Autenticación del servidor SSH:

Paso 2. Marque Enable para habilitar la autenticación del servidor SSH.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Agregar servidor SSH de confianza

Paso 1. En la Tabla de Servidores SSH de Confianza se puede encontrar la dirección IP y la huella digital del servidor SSH. Haga clic en Agregar para agregar el servidor ssh de confianza. Aparece la ventana Agregar servidor SSH de confianza.

Paso 2. Haga clic en el botón de radio By IP Address (Por dirección IP) para introducir una dirección IP en el campo Server IP Address/Name (Dirección IP/Nombre del servidor). Haga clic en el botón de opción By name para introducir el nombre del servidor en el campo Server IP Address/Name.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Versión 4 o Versión 6 para introducir una dirección IP IPv4 o IPv6, respectivamente, en el campo Dirección IP/Nombre del servidor. La versión 6 de IP sólo se puede seleccionar si se ha configurado una dirección IPv6 en el dispositivo.

Paso 4. Introduzca una dirección IP IPv4 o IPv6 del usuario SSH de confianza en el campo Server IP Address/Name (Dirección IP/Nombre del servidor).

Paso 5. Introduzca 16 pares de valores hexadecimales para la huella digital del servidor SSH en el campo Huella digital. Para obtener el valor de huella digital del servidor SSH, navegue hasta Security > SSH Server > SSH Server Authentication. Esta es una función de SSH para protegerse contra un ataque en el que un usuario malintencionado guía al cliente a un servidor o equipo diferente para aprender el nombre de usuario y la contraseña del servidor SSH de confianza. Se aconseja al cliente que verifique la huella digital del servidor e introduzca sus credenciales.

Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.