Objetivo:

La función Rango de tiempo de los dispositivos de las series SG200, SG300 y SG500 se puede definir y asociar con ciertos tipos de comandos para limitar su dominio a un determinado período de tiempo. Los rangos de tiempo se pueden aplicar a ACL, autenticación de puerto 802.1X, estado de puerto y alimentación a través de Ethernet basada en tiempo. Los dos tipos de intervalos de tiempo son absolutos y recurrentes. El rango de tiempo absoluto comienza en una fecha especificada y nunca terminará a menos que se le indique una fecha específica. Por lo tanto, este parámetro no puede contener elementos recurrentes. El intervalo de tiempo recurrente contiene un elemento que, cuando se agrega al intervalo de tiempo absoluto, comienza y finaliza de forma recurrente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo establecer un rango de tiempo en los switches de las series SG200, SG300 y SG500.

Dispositivos aplicables:

· switches gestionados Cisco Small Business serie 200, 300 y 500

Versiones de software:

•1.3.0.59

Configuración del Rango de Tiempo Absoluto:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Time Settings > Time Range. Se abre la página Rango de tiempo:

Paso 2. Para agregar un nuevo rango de tiempo, haga clic en Agregar.

Paso 3. Introduzca un nuevo nombre de rango de tiempo en el campo Time Range Name.

Paso 4. En el campo Tiempo de inicio absoluto, elija la siguiente opción aplicable a su dispositivo:

· Inmediate (Inmediato): seleccione el intervalo de tiempo que se iniciará inmediatamente.

· Fecha, hora: introduzca la fecha y la hora a la que comienza el intervalo de tiempo.

Paso 5. En el campo Tiempo de finalización absoluto, elija la siguiente opción aplicable a su dispositivo:

· Inmediate (Inmediato): seleccione el intervalo de tiempo que se iniciará inmediatamente.

· Fecha, hora: introduzca la fecha y la hora a la que comienza el intervalo de tiempo.

Configuración del Rango de Tiempo Recurrente:

Paso 1. Vaya a Administration > Time Settings > Recurring Range. Se abre la página Intervalo recurrente.

Paso 2. Seleccione el rango de tiempo absoluto en el menú desplegable para agregar el rango recurrente.

Paso 3. Para agregar un nuevo rango de tiempo recurrente, haga clic en Agregar.

Paso 4. En el campo Hora de inicio recurrente, introduzca la fecha y la hora a la que comienza el intervalo de tiempo de forma recurrente.

Paso 5. En el campo Hora de finalización recurrente, introduzca la fecha y la hora en que el intervalo de tiempo finaliza de forma periódica.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).