Objetivos

El ID de VLAN de administración es la VLAN auxiliar en la que el teléfono es miembro. Reemplaza el valor especificado por el parámetro Operation VLAN ID .

Este documento explica cómo configurar el ID de VLAN de administración en los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

ID de VLAN de administrador

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú Configuración.

Paso 2. Pulse 3 en el teclado o desplácese hasta Configuración.

Paso 3. Pulse 4 en el teclado o desplácese hasta Configuración de red.

Paso 4. Vaya a Admin VLAN Id.

Paso 5. Pulse el botón << para eliminar todas las configuraciones anteriores.

Paso 6. Escriba el nuevo ID de VLAN de administración con el teclado.

Paso 7. Pulse Aceptar para guardar los cambios.