Objetivo

De forma predeterminada, a un teléfono IP se le asigna su dirección IP a través de DHCP. El dispositivo que administra el teléfono elige la dirección IP que utilizará el teléfono IP. El mismo teléfono IP puede tener una dirección IP diferente cada vez que se conecta a la red. Para que un teléfono IP tenga la misma dirección IP cada vez que se conecte a la red, se puede inhabilitar DHCP y se puede asignar manualmente una dirección IP estática a un teléfono IP. Con una única dirección IP, la configuración es más sencilla porque proporciona una única IP conocida con la que acceder, mientras que una IP dinámica dificulta la localización y el acceso para configurar el teléfono. En este artículo se explica cómo asignar una dirección IP estática al teléfono IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Versión del software

•v7.5.3

Asignar una dirección IP

Paso 1. Presione el botón Setup y elija Network.

Paso 2. Elija WAN Connection Type y presione Edit.

Paso 3. Presione Option para alternar las opciones hasta que Static IP aparezca.

Paso 4. Pulse Aceptar para aceptar la configuración.

Paso 5. Elija Non-DHCP IP Address y presione Edit para introducir manualmente la dirección IP que utiliza el teléfono cuando se conecta a la red.

Paso 6. Utilice el botón DelChr para eliminar el número anterior o el botón Clear para borrar la dirección IP. Utilice las teclas numéricas y la clave Star para el período para introducir la dirección IP.

Nota: La dirección IP debe estar en la misma subred que la configurada en el dispositivo que administra los teléfonos IP.

Paso 7. Presione OK para aceptar la nueva dirección IP.

Paso 8. Pulse Guardar para guardar los parámetros o Cancelar para descartarlos. La dirección IP estática no entrará en vigor hasta que se reinicie el teléfono IP.

Paso 9. Elija Reboot y presione Select para reiniciar el teléfono.

Paso 10. Pulse Aceptar para confirmar el reinicio. El teléfono IP utiliza la dirección IP estática para conectarse a la red.

Precaución: El teléfono no se puede utilizar cuando hay un reinicio en curso.