Objetivos

Las redes WAN se utilizan para conectarse a Internet. Las series SPA 300 y 500 se pueden configurar para tener una dirección IP DHCP o una dirección IP estática. Estos parámetros deben cambiarse en función de cómo planee utilizar el teléfono IP. La opción de IP estática es mejor si necesita acceder al teléfono a través de la interfaz web con frecuencia y la opción DHCP es mejor si desea utilizar cualquier función web.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA 500

Serie · SPA 300

Habilitar WAN

Paso 1. Pulse el icono Setup.

Paso 2. Desplácese hasta Configuración y pulse Seleccionar mediante la tecla programada.

Paso 3. Desplácese hasta Configuración de red y pulse Selec. mediante la tecla programada.

Paso 4. Vaya al tipo de conexión WAN — Nota: Pulse **# para desbloquear o bloquear determinadas opciones de edición en el teléfono.

Paso 5. Pulse Editar para cambiar el tipo de conexión WAN.

Paso 6. Presione Option para alternar entre DHCP e IP estática.

· DHCP: significa protocolo de configuración dinámica de host, lo que significa que la dirección IP del teléfono no será necesariamente la misma cada vez.

· IP estática: una dirección IP estática significa que el teléfono IP tendrá la misma dirección IP cada vez.

Paso 7. Pulse Aceptar para guardar los cambios.