Objetivo

Se reinicia o reinicia el dispositivo si se han cambiado ciertos parámetros del dispositivo o éste ha dejado de funcionar correctamente.  Es necesario reiniciar el dispositivo para que surtan efecto algunas de las nuevas configuraciones realizadas en el dispositivo o para actualizar todas las aplicaciones y servicios. Se recomienda reiniciar periódicamente para obtener un rendimiento óptimo. El objetivo de este documento es reiniciar los adaptadores telefónicos analógicos (ATA) de la serie SPA100 a través de la utilidad de configuración basada en Web del dispositivo.

Dispositivos aplicables

Adaptadores telefónicos · serie SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Procedimiento de reinicio

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Nota: Todos los servicios asociados se reiniciarán durante un reinicio. Se recomienda encarecidamente guardar el trabajo actual antes de reiniciar para evitar cualquier pérdida de datos.

Paso 2. Haga clic en el botón Reboot para reiniciar el ATA y todos los servicios. Aparece un mensaje de advertencia.

Paso 3. Haga clic en Aceptar para reiniciar el ATA cuando aparezca el mensaje de advertencia. El administrador vuelve a la página de inicio de sesión.