Objetivo

La función Streaming Audio Server (SAS) permite conectar una fuente de audio a cualquiera de las líneas y utilizarla como dispositivo de transmisión de fuente de audio.

El objetivo de este artículo es guiar cómo configurar la configuración del servidor de transmisión de audio para las líneas de voz (línea 1 y línea 2) en los adaptadores telefónicos de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

· 1.3.2 (2014)

Configuración de la configuración SAS para líneas de voz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del adaptador telefónico y elija Voice > Line 1 / Line 2. Se abre la página Línea:

Paso 2. Elija Yes para habilitar la función de transmisión de audio en la lista desplegable SAS Enable en el campo. Cuando está activada, la línea no se puede utilizar para las llamadas salientes; el usuario podrá contestar automáticamente las llamadas entrantes y transmitir paquetes de protocolo de transferencia en tiempo real (RTP) de audio a la persona que llama.

Paso 3. Introduzca el intervalo en el que el servidor de audio de transmisión envía paquetes de actualización de sesión, protocolo de inicio de sesión (SIP) en el campo SAS DLG Refresh Intvl. Esta función envía mensajes para determinar si la conexión con la persona que llama sigue activa o no. El intervalo va de 0 a 255 segundos. El valor predeterminado es 30 segundos.’

Paso 4. Introduzca un nombre de dominio completamente calificado (FQDN) o una dirección IP de un receptor RTP en el campo Sink RTP entrante de SAS. La línea SAS utiliza este valor en el protocolo de descripción de sesión (SDP) para responder a un mensaje INVITE entrante de un cliente.

Nota: Si este valor no se especifica o es igual a 0, entonces c = 0.0.0.0 y a = sendonly se utilizarán en el SDP para decirle al cliente SAS que no envíe ningún RTP a esta línea SAS. Si se especifica un valor distinto de cero, a = sendrecv y el cliente SAS transmitirá audio a la dirección dada. Si el valor es $IP, la dirección IP de la línea SAS se utiliza en la línea c = y a = sendrecv. En ese caso, el cliente SAS transmitirá los paquetes RTP a la línea SAS.

Paso 5. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.