Objetivo

La configuración de polaridad del puerto Foreign eXchange Station (FXS) se utiliza para establecer la polaridad de los puertos FXS, tanto hacia delante como hacia atrás, de modo que la conexión de extremo a extremo entre la toma RJ-11 y el puerto de voz del router sea una conexión directa.

Nota: La polaridad se establece de forma predeterminada. Si cambia el valor en el momento en que se conecta la llamada o cuando se interrumpe una llamada activa, el usuario puede oír un sonido de un clic sonoro mientras se invierte la polaridad de línea.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los puertos FXS en los adaptadores telefónicos SPA100 Series.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Configuración de la Polaridad del Puerto FXS

Paso 1. En la utilidad de configuración del adaptador telefónico, elija Voz > Línea 1 / Línea 2. Se abre la página Línea.

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área FXS Port Polarity Configuration.

Paso 3. En el campo Polaridad inactiva, elija la polaridad que desea establecer antes de conectar una llamada en el menú desplegable. Los valores posibles son Forward (Reenvío) o Reverse (Inversa). El valor predeterminado es Forward (Reenviar).

Paso 4. En el campo Caller Conn Polarity, elija la polaridad que desea establecer después de conectar una llamada saliente en el menú desplegable. Los valores posibles son Forward (Reenvío) o Reverse (Inversa). El valor predeterminado es Forward (Reenviar).

Paso 5. En el campo Polaridad de conexión de llamada, elija la polaridad que desea establecer después de conectar una llamada entrante en el menú desplegable. Los valores posibles son Forward (Reenvío) o Reverse (Inversa). El valor predeterminado es Forward (Reenviar).

Paso 6. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.