El servicio Cisco Automated Software Distribution proporciona información de software y descarga URL para ayudarle a actualizar su dispositivo/aplicación a la última versión.

Descripción de problemas

El 1 de marzo de 2022, el servicio Cisco Automated Software Distribution (ASD) se actualizará de la versión 3.0 a la versión 4.0. Como resultado, determinados productos de la cartera de productos de Cisco Business ya no podrán detectar y aplicar automáticamente actualizaciones de firmware de cisco.com.

Los productos afectados incluyen:

- Serie RV260/RV160: todas las versiones de firmware

- Serie RV34x - Todas las versiones de firmware

- Puntos de acceso Cisco Business Wireless (CBW): versiones de firmware 10.6.1.0 y anteriores

- Cisco Business Dashboard (CBD) 2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x y posterior

- CB Mobile App 1.1 y posterior

- Aplicación CB Wireless

Solución Aternativa

Routers RV

Para los routers serie RV260, RV160 y RV34x, la actualización se puede realizar descargando manualmente el firmware de la página web Descarga de Software de Cisco y aplicándolo al dispositivo mediante la interfaz de usuario web. Consulte Cómo descargar y actualizar el firmware en cualquier dispositivo para obtener más información.

CBW

Si tiene problemas para realizar una actualización automática del firmware de su equipo CBW, siga los pasos para descargar manualmente y aplicar el firmware más reciente a los puntos de acceso CBW de su red. A continuación, puede configurar las actualizaciones subsiguientes para que sean automáticas. Lea el artículo sobre Actualizar software de un punto de acceso inalámbrico Cisco Business para obtener más detalles.

CBD

Actualice su CBD a la versión 2.4.0 o posterior. El artículo sobre Upgrade Firmware for Cisco Business Dashboard le ayudará a seguir los pasos.

Aplicación móvil CB

Actualice la Aplicación a la versión 1.2 en la App Store.