Objetivo

El protocolo de Internet versión 4 (IPv4) es el cuarto protocolo revisado que se utiliza para enrutar el tráfico a través de Internet y proporcionar comunicación entre diferentes redes. IPv4 utiliza direcciones IP de 32 bits (cuatro bytes) como identificación para los dispositivos de red, de modo que sea posible la conectividad entre ellos. Los parámetros de IPv4 permiten asignar una dirección IP mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o configurar una IP estática manualmente.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los parámetros de IPv4 en los dispositivos WAP131 y WAP351.

Dispositivos aplicables

· WAP131

· WAP351

Versión del software

•1.0.0.39

Configuración de IPv4

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del punto de acceso y elija LAN > Configuración de IPv4. Se abre la página Configuración de IPv4:

Paso 2. En el campo Connection Type, haga clic en el botón de opción deseado para designar cómo obtendrá el dispositivo una dirección IP. De forma predeterminada, el cliente DHCP del dispositivo WAP transmite automáticamente las solicitudes de información de red. Si desea utilizar una dirección IP estática, debe desactivar el cliente DHCP y configurar manualmente la dirección IP y otra información de red.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· DHCP: un servidor DHCP de la LAN asigna la dirección IP al dispositivo WAP. Si elige esta opción, vaya al paso 1 de la sección DHCP.

· Static IP (IP estática): configure manualmente la dirección IPv4. La dirección IPv4 debe tener una forma similar a xxx.xxx.xxx.xxx (192.0.2.10). Si elige esta opción, vaya al paso 1 de la sección IP estática.

DHCP

Paso 1. Haga clic en el botón de opción que desee en el campo Domain Name Servers. El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a llegar a otros equipos y redes privadas a través de Internet mediante la traducción de nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· Dinámico: el dispositivo WAP adquiere las direcciones del servidor DNS de un servidor DHCP en la LAN. Si elige esta opción, vaya al Paso 3.

•Manual: permite configurar manualmente una o más direcciones de servidor DNS en los campos Servidores de nombres de dominio.

Paso 2. (Opcional) Si selecciona el botón de opción Manual, introduzca una dirección IP de un servidor DNS en el campo disponible. Aunque hay dos campos disponibles, sólo se requiere una dirección; la introducción de una segunda dirección es opcional. Tener dos servidores DNS puede ser útil en caso de que uno de los servidores deje de funcionar o no esté disponible.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Paso 4. Si ha cambiado algún parámetro, aparecerá una ventana emergente con una advertencia sobre posibles desconexiones. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración.

IP estática

Paso 1. Ingrese una dirección IP para el punto de acceso en el campo Static IP Address. La dirección IP que asigne no debería haberse asignado a ningún otro dispositivo de la misma red.

Paso 2. Introduzca la máscara de subred de la red en el campo Subnet Mask. La máscara predeterminada se basa en la clase de dirección IP que elija o en la cantidad de subredes que utilice para la red.

Paso 3. Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada en el campo Default Gateway. Una puerta de enlace predeterminada es el nodo del equipo que se utiliza cuando una dirección IP no coincide con una ruta de la tabla de enrutamiento. A continuación, el gateway predeterminado reenvía el tráfico de forma adecuada. El gateway predeterminado suele ser un router. Para obtener información sobre cómo encontrar la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, consulte el artículo Uso del símbolo del sistema de Windows para determinar la dirección IP de un dispositivo conectado.

Paso 4. Introduzca la dirección IP del servidor del sistema de nombres de dominio (DNS) en los campos Domain Name Server. Haga clic en el botón de opción que desee en el campo Domain Name Servers. El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a llegar a otros equipos y redes privadas a través de Internet mediante la traducción de nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP. También puede agregar otra dirección IP del servidor DNS en el otro campo proporcionado, pero es opcional. Tener dos servidores DNS puede ser útil en caso de que uno de los servidores deje de funcionar o no esté disponible.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Paso 6. Si ha cambiado algún parámetro, aparecerá una ventana emergente con una advertencia sobre posibles desconexiones. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración.