Objetivo

Un punto de acceso inalámbrico (WAP) es un dispositivo de red que permite a los dispositivos inalámbricos conectarse a una red con cables. En lugar de utilizar cables para conectar todos los ordenadores o dispositivos de la red, la instalación de WAP es una alternativa más cómoda, segura y rentable.

Configurar una red inalámbrica proporciona numerosas ventajas y beneficios para usted y su pequeña empresa.

Es más fácil de configurar que configurar una red por cable.
- Es más cómodo acceder.

- Agregar nuevos usuarios a la red es menos complicado.

- Ofrece a los usuarios más flexibilidad para permanecer conectados incluso cuando se mueven de un área de la oficina a otra.

- Los usuarios invitados pueden tener acceso a Internet con solo utilizar una contraseña.

- La protección de la red inalámbrica se puede configurar incluso si la red es visible para el público mediante la configuración de la máxima seguridad inalámbrica.

- La segmentación de usuarios, como invitados y empleados, es posible mediante la creación de redes de área local virtuales (VLAN) para proteger los recursos y activos de la red.

La configuración de una red inalámbrica mediante WAP tiene diferentes finalidades. Con un WAP, puede hacer lo siguiente:

Cree una red inalámbrica dentro de la red con cables existente.
- Amplíe el alcance y la potencia de la señal de su red inalámbrica para proporcionar una cobertura inalámbrica completa y eliminar los puntos muertos, especialmente en oficinas o edificios más grandes.

- Admita dispositivos inalámbricos en una red con cables.

- Configure los parámetros de los puntos de acceso inalámbricos en un dispositivo.

Este artículo tiene como objetivo mostrar los diferentes tipos de configuraciones de redes inalámbricas y sus usos.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- WAP121 | 1.0.6.5 (descargue la última versión)

- WAP131 | 1.0.2.8 (descargue la última versión)

- WAP150 | 1.0.1.7 (descargue la última versión)

- WAP321 | 1.0.6.5 (descargue la última versión)

- WAP351 | 1.0.2.8 (descargue la última versión)

- WAP361 | 1.0.1.7 (descargue la última versión)

- WAP371 | 1.3.0.3 (descargue la última versión)

- WAP551 | 1.2.1.3 (descargue la última versión)

- WAP561 | 1.2.1.3 (descargue la última versión)

- WAP571 | 1.0.0.17 (descargue la última versión)

- WAP571E | 1.0.0.17 (descargue la última versión)

Configuración de una red inalámbrica mediante WAP

A continuación se enumeran diferentes tipos de configuración de red inalámbrica. Haga clic en cualquiera de los enlaces, en función de sus preferencias de red:

1. Adición de una red inalámbrica a una red con cables existente

2. Conexión de varios puntos de acceso mediante Wireless Distribution System (WDS)

3. Configuración de clustering de puntos de acceso inalámbricos

4. Configuración de Workgroup Bridge

1. Adición de una red inalámbrica a una red con cables existente

La adición de un WAP a la red con cables existente resulta útil para admitir aquellos dispositivos que sólo pueden conectarse de forma inalámbrica. Es como crear otra red solo para dispositivos inalámbricos, pero formar parte de la red con cables existente.

Agregar un WAP a la red existente es como unir dos redes para formar una sola red para dispositivos con cables e inalámbricos, como se muestra en el diagrama siguiente.

Para obtener información sobre cómo agregar una red inalámbrica a una red con cables existente, haga clic aquí.

2. Conexión de varios puntos de acceso mediante Wireless Distribution System (WDS)

WDS le permite conectar varios puntos de acceso entre sí. WDS permite que los puntos de acceso conectados se comuniquen entre sí mediante una conexión inalámbrica. Esta función permite a los clientes que se desplazan tener una experiencia sin problemas. Esto facilita la gestión de varias redes inalámbricas y reduce la cantidad de cables necesarios para conectar las redes.

WAP puede actuar como un único punto de acceso de modo punto a punto, como un puente punto a multipunto o como un repetidor. En un modo de repetidor, un WAP puede establecer una conexión entre otros puntos de acceso que están muy separados. Simplemente actuará como un extensor inalámbrico. Los clientes inalámbricos se pueden conectar a este repetidor. Un sistema de rol WDS se puede comparar de manera similar a la función del repetidor.

En el diagrama de ejemplo anterior, se configura una conexión WDS entre los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Pautas para configurar WDS:

1. WDS funciona sólo con pares específicos de dispositivos Cisco WAP. Los pares son los que se enumeran a continuación.

- WAP121 con WAP321

- WAP131 con WAP351

- WAP150 con WAP361

- WAP551 con WAP561

- WAP371 múltiple

- WAP571 múltiple

- WAP571E múltiple

2. Solo puede tener un link WDS entre cualquier par de estos dispositivos. Es decir, una dirección MAC (del inglés Media Access Control, control de acceso a medios) remota sólo puede aparecer una vez en la página WDS para un WAP determinado.

3. Los dispositivos deben tener la misma configuración para la radio, el modo IEEE 802.11, el ancho de banda del canal y el canal.

4. La selección de canales debe especificarse y no establecerse en Automático.

Para aprender a configurar WDS en su WAP, haga clic en cualquiera de los enlaces siguientes dependiendo del dispositivo que esté utilizando:

- WAP121, WAP321, WAP371, WAP551 y WAP561

- WAP131, WAP351, WAP150 y WAP361

- WAP571 y WAP571E

3. Configuración de agrupamiento de puntos de acceso inalámbricos

La agrupación en clústeres se produce cuando se unen varios WAP en la misma red. Esta tecnología es una inteligencia avanzada que les permite trabajar juntos de forma dinámica y simplifica las redes inalámbricas. Podrá configurar y gestionar una red inalámbrica agrupada en clústeres como una única entidad, y sin tener que configurar y volver a configurar los parámetros de cada punto de acceso por separado. Se pueden agrupar hasta diez WAP en una red inalámbrica.

El WAP actúa como transmisor y receptor de señales de radio de red de área local inalámbrica (WLAN), lo que proporciona un mayor alcance inalámbrico, así como la capacidad de admitir más clientes en una red.

Ventajas de agrupar en clúster puntos de acceso inalámbricos:

- Ahorra el coste de un controlador inalámbrico.

- Reduce los costes operativos al ahorrar horas de tiempo (interno o subcontratado) al personal técnico.

- Mayor seguridad.

- Aumenta la productividad al mejorar el roaming.

- Aumenta la productividad al mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Instrucciones para configurar un clúster mediante Single Point Setup:

Sólo se puede crear un clúster entre el mismo modelo de dos o más WAP, cada uno de los cuales tiene habilitada la configuración en un solo punto y hace referencia al mismo nombre de configuración en un solo punto.
1. Sólo puede editar los parámetros de configuración en un solo punto si la configuración en un solo punto está desactivada.

2. El nombre del clúster no se envía a otros WAP que pertenecen a un clúster. Debe configurar el mismo nombre en cada dispositivo que sea miembro del clúster.

3. El nombre del clúster debe ser único para cada Single Point Setup que configure en la red.

4. Single Point Setup sólo funciona con WAP que utilizan el mismo tipo de direccionamiento IP. Los dispositivos no se agruparán si las versiones de IP no son similares.

5. No puede activar Single Point Setup si está activado Wireless Distribution System (WDS).

Para obtener información sobre cómo configurar la agrupación en clústeres de WAP, haga clic aquí.

4. Configuración de Workgroup Bridge

La función WorkGroup Bridge (Puente de grupo de trabajo) permite al punto de acceso inalámbrico (WAP) establecer un puente entre el tráfico de un cliente remoto y la red de área local (LAN) inalámbrica que está conectada con el modo de puente de grupo de trabajo. El dispositivo WAP asociado a la interfaz remota se conoce como interfaz de punto de acceso, mientras que el dispositivo WAP asociado a la LAN inalámbrica se conoce como interfaz de infraestructura. El puente de grupo de trabajo permite que los dispositivos que solo tienen conexiones con cables se conecten a una red inalámbrica. Se recomienda utilizar el modo de puente de grupo de trabajo como alternativa cuando la función WDS (Wireless Distribution System) no esté disponible.

La topología anterior ilustra un modelo de puente de grupo de trabajo de ejemplo. Los dispositivos con cables están conectados a un switch, que se conecta a la interfaz LAN de WAP. WAP actúa como una interfaz de punto de acceso y se conecta a la interfaz de infraestructura.

Para obtener información sobre cómo configurar el modo de puente de grupo de trabajo, haga clic aquí.