Objetivo

El restablecimiento predeterminado de fábrica borra todos los parámetros de configuración que ha modificado el usuario y restaura el dispositivo a sus parámetros originales. Esto puede resultar útil si pierde la contraseña en un dispositivo y desea recuperar el acceso.

Se recomienda guardar una copia de respaldo de la configuración antes de comenzar este proceso. Consulte Configuración de descarga/copia de seguridad en el WAP 371 para obtener información adicional.Nota:

Al realizar un reinicio, se reinicia el dispositivo con una configuración guardada.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo restablecer los parámetros predeterminados de fábrica y cómo reiniciar un punto de acceso inalámbrico WAP371.

Dispositivos aplicables

· WAP371

Versión del software

•1.0.1.5

Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hay dos maneras de restablecer el punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

Restablecimiento del hardware ·

· Restablecer con el uso de la utilidad de configuración web

Restablecimiento del hardware

Paso 1. Pulse el botón Reset (Reinicio) durante unos diez segundos con un pin situado en la parte posterior del dispositivo.

El punto de acceso se recarga y se establece en los parámetros de configuración predeterminados.

Paso 2. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Restablecer con el uso de la utilidad de configuración Web

Paso 1. Inicie sesión en la página de la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reboot To Factory Default.

Aparecerá una página Confirmar:

Paso 3. Click OK.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Después de que se complete el reinicio, inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Reinicio del dispositivo

Hay dos maneras de reiniciar el punto de acceso:

Reinicio del hardware ·

· Reiniciar con el uso de la utilidad de configuración web

Reinicio del hardware

Paso 1. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo. Una vez transcurridos 10 segundos, pulse el botón de encendido una segunda vez para volver a encender el dispositivo.

El punto de acceso se reinicia y se actualiza.

Reiniciar con el uso de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la página de la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reboot.

Aparecerá una página Confirmar:

Paso 3. Haga clic en Aceptar para continuar con el reinicio.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Aparecerá la página de inicio de sesión. Inicie sesión con las credenciales de administración guardadas.