Objetivo

Internet está en proceso de transición de IPv4 a IPv6, que es el estándar de direcciones IP de última generación. IPv6 elimina el problema de escasez de direcciones de IPv4, ya que IPv6 utiliza direcciones de 128 bits en lugar de las direcciones de 32 bits utilizadas en IPv4. Dado que estos estándares están en transición, a veces se desea utilizar la funcionalidad IPv4 e IPv6 en los dispositivos de comunicación.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo utilizar la página Direcciones IPv6 para configurar las direcciones IPv6 en WAP551 y WAP561. Las direcciones IPv6 se pueden configurar de forma dinámica mediante DHCP o manualmente.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

· v1.0.4.2 - WAP561

Configuración de Direcciones IPv6

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility y elija LAN > IPv6 Addresses. Se abre la página Direcciones IPv6:

Paso 2. Haga clic en los botones de opción Tipo de conexión IPv6 deseados.

Las opciones se describen de la siguiente manera:

· DHCPv6: asigna dinámicamente la dirección IPv6 por el servidor DHCP.

· Static IP (IP estática): el usuario asigna la dirección IPv6.

Paso 3. (Opcional) Si desea permitir el acceso de administración IPv6 al punto de acceso, marque la casilla de verificación Enable en el campo IPv6 Administrative Mode.

Paso 4. (Opcional) Si desea que el dispositivo aprenda sus direcciones IPv6 y su gateway automáticamente a través de los anuncios del router recibidos en el puerto LAN, marque la casilla de verificación Enable en el campo IPv6 Auto Configuration Administrative Mode. Los puntos de acceso pueden tener varias direcciones IPv6 configuradas automáticamente.

Nota: Si se selecciona DHCPv6 en el paso 2, vaya directamente al paso 8.

Paso 5. Ingrese la dirección IPv6 deseada para el punto de acceso en el campo Static IPv6 Address (Dirección IPv6 estática). Esta es una dirección IPv6 única en la red.

Paso 6. Ingrese la longitud del prefijo de la dirección estática en el campo Static IPv6 Address Prefix Length (Longitud del prefijo de dirección IPv6 estática). La longitud del prefijo es un entero en el rango de 0 a 128 que especifica la parte de red de la dirección IP IPv6. Esto es comparable a la máscara de subred en IPv4.

Nota: Si una o más direcciones IPv6 se asignan automáticamente, esas direcciones se muestran en el campo Direcciones Globales Configuradas Automáticamente IPv6.

Nota: El campo IPv6 Link Local Address muestra sólo las direcciones físicas locales dentro de un segmento. La dirección local del link es una dirección unicast IPv6 específica localmente que se puede configurar automáticamente en cualquier interfaz que utilice el prefijo local del link FE80::/10.

Paso 7. Ingrese la dirección IPv6 del gateway predeterminado en el campo Default IPv6 Gateway. El gateway predeterminado suele ser un router que conecta la red con otras redes más grandes como Internet. Los paquetes de datos, cuyas direcciones no se conocen o reconocen, se envían al gateway predeterminado.

Paso 8. Si se selecciona DHCPv6 en el Paso 2, haga clic en el botón de opción Dynamic o Manual para elegir un método para asignar la dirección del Domain Name Server. Si está seleccionado Dinámico, vaya directamente al Paso 10.

Las opciones se describen de la siguiente manera:

· Dinámico: el servidor DHCP asigna dinámicamente la dirección IPv6 para el servidor DNS.

· Static IP (IP estática): el usuario asigna manualmente la dirección IPv6 para el servidor DNS.

Paso 9. (Opcional) Si se selecciona Static IP (IP estática) en el paso 2 o se selecciona Manual en el paso 8, introduzca las direcciones del servidor DNS en los campos IPv6 Domain Name Servers. Se pueden configurar hasta dos servidores de nombres de dominio.

Paso 10. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.