Objetivo

Los eventos del sistema son actividades del sistema que pueden requerir atención y acciones necesarias para ejecutar el sistema sin problemas y evitar fallos. Estos eventos se registran como registros. Para notificar al personal responsable de modo que pueda tomar las medidas necesarias cuando se produce un evento, los registros se pueden enviar por correo electrónico con alertas. Este documento explica la configuración de tales alertas de correo electrónico en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Configuración de alerta de correo electrónico

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility y elija Se abre la página de alerta de correo electrónico:Administration > E-mail Alert.

Configuración global

Paso 1. Marque Enable en el campo Administrative Mode para habilitar globalmente la función de alerta de correo electrónico.

Paso 2. Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico. Esta dirección se muestra como el remitente de la alerta de correo electrónico. El valor predeterminado es null.

Paso 3. En el campo Duración del registro, introduzca el intervalo de tiempo (en minutos) en el que se enviarán las alertas de correo electrónico a las direcciones de correo electrónico configuradas. El valor predeterminado es 30 minutos.

Paso 4. En la lista desplegable Gravedad del mensaje programado, elija el nivel de gravedad del mensaje deseado. Los mensajes de correo electrónico con registros se envían para todos los eventos con un nivel de seguridad igual o superior al nivel seleccionado.

· emergencia: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando el dispositivo se encuentra en una situación crítica y se requiere atención inmediata.

· Alert: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando se produce cualquier acción que sea diferente de la configuración normal.

· crítico: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay una situación en la que un puerto está inactivo o el usuario no puede acceder a la red. Se requiere una acción inmediata.

Error ·: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay un error de configuración.

· Advertencia: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando éste intenta acceder a las áreas sin restricciones.

Aviso de ·: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay cambios de baja prioridad en la red.

· Info: este tipo de mensaje se envía al usuario para describir el comportamiento de la red.

· Debug: este tipo de mensaje se envía al usuario con los registros del tráfico de red.

· Ninguno: no se envían mensajes de gravedad.

Paso 5. En la lista desplegable Gravedad del mensaje urgente, elija el tipo de mensaje urgente adecuado. Los mensajes de registro de este nivel de gravedad o superior se envían inmediatamente a la dirección de correo electrónico configurada. Las opciones son las mismas que en el paso 4. El valor predeterminado es Alert (Alerta).

Paso 6. Continúe con la siguiente configuración o desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar para guardar la configuración actual.

Configuración del servidor de correo

Paso 1. Introduzca el nombre de host o la dirección IP válidos del servidor de correo en el campo Server IPv4 Address/Name (Dirección/Nombre de IPv4 del servidor).

Paso 2. En el campo Cifrado de datos, elija el modo de seguridad del correo electrónico enviado. Las opciones son el protocolo TLS (seguridad de la capa de transporte) o el protocolo abierto predeterminado. TLSv1 (Transport Layer Security versión 1) es un protocolo criptográfico que proporciona seguridad e integridad de los datos. Si selecciona Open protocol (Abrir protocolo), omita el paso 10, ya que los campos Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) están desactivados si se selecciona Open protocol (Protocolo abierto).

Paso 3. Introduzca el número de puerto del servidor de correo en el campo Port (Puerto). El valor predeterminado es 465.

Paso 4. Si el modo de seguridad elegido en el Paso 8 es TLSv1, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación en los campos Nombre de usuario y Contraseña.

Paso 5. Continúe con la siguiente configuración o desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar para guardar la configuración actual.

Configuración del mensaje

Paso 1. Introduzca hasta tres direcciones de correo electrónico válidas en los campos To E-mail Address 1 (Dirección de correo electrónico de destino 1), 2 (Dirección de correo electrónico 2) y 3 (Direcciones de correo electrónico de destino) a los que se enviarán los mensajes de alerta de correo electrónico.

Paso 2. En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca una cadena que debería aparecer como asunto del correo electrónico.

Paso 3. Haga clic en Probar correo para validar las credenciales configuradas del servidor de correo. Esto envía un correo electrónico a las direcciones de correo electrónico configuradas para verificar si la configuración funciona.

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.