Objetivo

La página Resumen del sistema de WAP551 y WAP561 muestra información básica de hardware y software. Esta página también ayuda a ver información básica sobre los servicios operados por el punto de acceso y el protocolo que el servicio utiliza en WAP551 y WAP561.

Este artículo ayuda a ver el estado de resumen del sistema y las estadísticas de red en los puntos de acceso Cisco WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•v1.0.4.2

Estado de resumen del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > System Summary. Se abre la página Resumen del sistema:

La siguiente información se muestra en el área Resumen del sistema:

· PID VID: muestra la ID del producto (PID) y la ID de versión (VID) del punto de acceso.

Número de serie ·: muestra el número de serie del punto de acceso.

Dirección MAC de · base: muestra la dirección MAC del punto de acceso.

Versión · firmware (imagen activa): muestra la versión del firmware que se está utilizando actualmente en el punto de acceso.

Nota: WAP551 y WAP561 mantienen dos imágenes de firmware. Una de ellas está activa a la vez. Si el activo falla durante el inicio, la otra imagen se carga y se activa.

Suma de comprobación MD5 (imagen activa) del firmware ·: muestra la suma de comprobación Message Digest5 (MD5) del firmware actualmente en uso. Esta suma de comprobación es el valor hash que se crea después de que finaliza la actualización del firmware. Esto se crea para verificar con el valor hash de suma de comprobación proporcionado por el sitio web desde el que se descargó el firmware. Si los valores hash coinciden, significa que el firmware se descargó correctamente. Esto también ayuda a verificar la integridad del firmware.

Versión de firmware ·(no activa): el número de versión de firmware de la imagen de copia de seguridad guardada.

Suma de comprobación MD5 (no activa) del firmware ·: la suma de comprobación para la imagen de copia de seguridad guardada es el WAP. Este campo mostrará ERROR. si no hay ninguna imagen de copia de seguridad guardada en el WAP.

Nombre de host ·: muestra el nombre de host asignado al dispositivo.

· Tiempo de actividad del sistema: muestra el tiempo en días, horas y minutos que el punto de acceso ha estado en funcionamiento continuo desde el último reinicio.

· hora del sistema: muestra la hora actual del sistema.

Estado de las estadísticas de red

La página Resumen del sistema ayuda a ver la tabla Servicio TCP/UDP que muestra las estadísticas de red:

La tabla Servicio TCP/UDP muestra información básica sobre los protocolos y servicios que funcionan en el WAP. La tabla contiene los campos siguientes:

Servicio ·: nombre del servicio cuya información se muestra

Protocolo ·: el protocolo de capa de transporte que utiliza el servicio.

· dirección IP local: dirección IP de un dispositivo remoto al que el servicio conecta este WAP. Todo significa que cualquier dirección IP del dispositivo puede utilizar este servicio.

· puerto local: número de puerto del WAP al que se asigna el servicio.

· dirección IP remota: muestra la dirección IP de un host remoto, si está en uso. El valor All (Todos) significa que todos los hosts remotos de esa red pueden utilizar el servicio.

Puerto remoto ·: número de puerto de cualquier dispositivo remoto en comunicación con este servicio.

Estado de conexión ·: el estado actual del servicio. Para UDP, este estado se muestra solamente como estado activo. Luego se dice que el estado está establecido. TCP puede tener uno de los siguientes estados:

- Escucha: en espera para detectar la solicitud de conexión.

- Establecido: se ha establecido la conexión.

- Activo: la conexión se ha establecido y los intercambios de paquetes están en curso.

- Tiempo de espera: en espera del tiempo de espera para que transcurra después de que se inicie la secuencia de cierre para una conexión.

Paso 2. (Opcional) Para actualizar el estado actual, haga clic en Actualizar.