Objetivo

Un puente de grupo de trabajo (WGB) conecta redes inalámbricas a redes Ethernet con cables más grandes. Un puente de grupo de trabajo actúa como cliente inalámbrico en la LAN inalámbrica y luego interactúa con una red con cables. Ayuda a conectar dispositivos en una LAN Ethernet sin adaptador inalámbrico a la LAN inalámbrica. La información proporcionada en esta página es útil para resolver problemas de la red y para recopilar información como la interfaz que un cliente ha conectado al AP y de qué VLAN obtuvo DHCP. Además, muestra los recuentos de paquetes y bytes para el tráfico entre estaciones en un puente de grupo de trabajo. En este artículo se explica cómo ver las estadísticas de transmisión/recepción de puente de grupo de trabajo en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables

· WAP551

· WAP561

Versión del software

•1.0.4.2

Ver las estadísticas de transmisión/recepción de puente de grupo de trabajo

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive. Se abre la página Transmisión/Recepción del puente de grupo de trabajo:

Paso 2. (Opcional) Para ver el estado más reciente, haga clic en Actualizar.

La tabla Estadísticas de tráfico muestra la siguiente información:

Interfaz de red ·: muestra la interfaz LAN y las interfaces de punto de acceso virtual (VAP) del AP. En WAP561, WLAN0 es radio 1 y WLAN1 es radio 2.

Estado y estadísticas de ·: indica si la interfaz en particular está asociada a cualquier otro dispositivo, desconectado o administrativamente activo o inactivo.

ID de VLAN ·: ID de LAN virtual (VLAN) indica que determinado VAP pertenece a esa VLAN. Se utilizan diferentes ID de VLAN para crear varias redes en el mismo AP.

Nombre de · (SSID): muestra la clave alfanumérica que identifica de forma exclusiva un VAP o una LAN inalámbrica.

La tabla Transmitir muestra la siguiente información:

Interfaz de red ·: muestra la interfaz LAN y las interfaces VAP del AP.

· Total Packets: muestra el total de paquetes enviados desde la interfaz correspondiente.

Bytes totales ·: muestra el total de bytes enviados desde la interfaz correspondiente.

La tabla Recibir muestra la siguiente información:

Interfaz de red ·: muestra la interfaz LAN y las interfaces VAP del AP.

· Total Packets: muestra el total de paquetes recibidos en esa interfaz.

Bytes totales ·: muestra el total de bytes recibidos en esa interfaz.