Objetivo

Al reiniciar o reiniciar el punto de acceso inalámbrico (WAP), se eliminan los registros almacenados en la memoria volátil. Este proceso se realiza cuando ciertos cambios en la configuración necesitan un reinicio o si el WAP no responde o se inicia correctamente. Por otra parte, al restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de WAP, se borran todas las configuraciones que ha configurado el usuario y se restaura el dispositivo a su configuración original. Se recomienda un reinicio si es necesario volver a configurar la mayoría de los parámetros WAP.

Este artículo tiene como objetivo mostrarle cómo reiniciar y restablecer su WAP125 o WAP581 a la configuración predeterminada de fábrica.

Dispositivos aplicables

- WAP125

- WAP581

Versión del software

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

Reinicio del punto de acceso inalámbrico

Hay dos maneras de reiniciar el WAP:

- Reinicio del hardware

- Reiniciar a través de la utilidad basada en web

Reinicio del hardware

Tiene dos formas de reiniciar el hardware del dispositivo:

- Apague el dispositivo pulsando el botón POWER mientras el dispositivo está conectado a la toma de corriente.

Nota: El botón POWER sólo funciona si el dispositivo utiliza un adaptador de corriente. Si se suministra alimentación a través de Power over Ethernet (PoE), desenchufe la conexión Ethernet durante tres segundos y vuelva a conectarla.

- Pulse el botón Reset sólo durante unos tres segundos o hasta que las luces se apaguen.

Nota: En ambas imágenes anteriores, se muestra el WAP125.

Reinicio a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su WAP y elija Administration > Reboot.

Paso 2. Haga clic en el botón Reboot.

Paso 3. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.

Ahora debería haber reiniciado el dispositivo.

Programación de un reinicio

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su WAP y elija Administration > Reboot.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable Schedule Reboot para configurar los ajustes de programación.

Paso 3. Elija un botón de opción en Programar reinicio para determinar la fecha y la hora en que el WAP debe reiniciarse. Las opciones son:

- Fecha: establezca la fecha y hora específicas en las que debe producirse un reinicio.

- En: configure el reinicio para que se produzca desde el momento en que se configuró la función. Si selecciona esta opción, vaya directamente al Paso 6.

Nota: En este ejemplo, se elige Fecha.

Paso 4. (Opcional) Si se eligió Fecha en el Paso 3, haga clic en el campo Fecha y elija la fecha en la que desea configurar el WAP para reiniciar.

Nota: En este ejemplo, se elige 2017-06-07.

Paso 5. En el área Hora, elija la hora y el minuto de la lista desplegable correspondiente. El formato de la hora está en formato militar.

Nota: En este ejemplo, el WAP está programado para reiniciarse a las 3:21am del 7 de junio de 2017.

Paso 6. (Opcional) Si In se eligió en el Paso 3, en la lista desplegable Días, elija el número de días a partir de hoy que el WAP debe reiniciar.

Nota: En este ejemplo, se elige 7.

Paso 7. (Opcional) En la lista desplegable Horas, elija la hora del día para que el WAP se reinicie. Esta opción es útil si desea establecer una hora específica del día para que esto ocurra.

Nota: En este ejemplo, el WAP está programado para reiniciarse dentro de 7 días a las 3 AM.

Paso 8. (Opcional) En la lista desplegable Minutos, elija el minuto en la hora para que el WAP se reinicie.

Nota: En este ejemplo, se elige 0.

Paso 9. Click Save.

Ahora debería haber configurado correctamente una programación para que el WAP se reinicie.

Restablecer el punto de acceso inalámbrico

Hay dos maneras de restablecer el WAP a la configuración predeterminada de fábrica:

- Restablecimiento del hardware

- Restablecer a través de la utilidad basada en Web

Restablecimiento del hardware

Paso 1. Pulse el botón Reset (Reinicio) durante más de 10 segundos hasta que se apaguen las luces.

Paso 2. Libere el botón Reset (Reinicio) cuando las luces se enciendan.

Nota: En ambas imágenes anteriores, se muestra el WAP125.

Restablecer a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su WAP y elija Administration > Reboot.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Restore to Factory Default Settings.

Paso 3. Haga clic en el botón Reboot.

Paso 4. Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.

Ahora debería haber restablecido el dispositivo a los parámetros predeterminados de fábrica.