Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Procedimiento de recuperación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento de recuperación de contraseña para los switches de configuración fija Cisco Catalyst Layer 2 y Cisco Catalyst Layer 3.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento se basa en los switches de las series 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960, 2970, 3550, 3560 y 3750.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Este documento describe el procedimiento de recuperación de contraseña para los switches de configuración fija de Capa 2 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960, y 2970 Series, y los switches de configuración fija 3550, 3560, y 3750 Series de Capa 3 de Cisco Catalyst .

Procedimiento de recuperación

Para recuperar la contraseña:

1. Conecte un terminal o una PC con emulación de terminal (por ejemplo, Hyper Terminal) al puerto de consola del switch.

Use estas configuraciones de terminal:

- Bits por segundo (baudios): 9600

- Bits de datos: 8

- Paridad: ninguna

- Bits de parada: 1

- Control de flujo: Xon/Xoff

Nota: Para obtener información adicional sobre el cableado y la conexión de un terminal al puerto de la consola, consulte Conexión de un terminal al puerto de la consola en switches Catalyst.

2. Desenchufe el cable de alimentación eléctrica.

3. Encienda el switch y llévelo al switch: prompt:

Para 2900XL, 3500XL, 2940, 2950, 2960, 2970, 3550, 3560, and 3750 series switches, haga lo siguiente:

Mantenga el botón de modo situado en el lado izquierdo del panel frontal, mientras vuelve a conectar el cable de alimentación al switch.

Catalyst Switch Series

Acción de liberación del botón de comportamiento y de modo LED

2900XL, 3500XL, 3550

Suelte el botón Mode cuando se apague el LED overPort1.

2940, 2950

Libere el botón Modo después de aproximadamente 5 segundos en que sale el LED de Estado (STAT). Cuando suelte el botón Mode, el indicador SYSTLED parpadeará en ámbar.

2960, 2970

Suelte el botón Mode cuando el SYSTLED parpadea en ámbar y, a continuación, se vuelve verde fijo. Cuando suelte el botón Mode, el indicador SYSTLED parpadeará en verde.

3560, 3750

Libere el botón Modo después de aproximadamente 15 segundos en que el LED SYST se vuelve verde oscuro. Cuando libera el botón Modo, el LED SYST parpadea en verde.

Nota: La posición del LED puede variar ligeramente según el modelo.

Catalyst 3524XL

Catalyst 3524XL

Catalyst 2950-24

Catalyst 2950-24

Para los 2955 series switches solamente:

Los Catalyst 2955 Series Switch no utilizan un botón externo de modo para la recuperación de contraseña. En lugar de ello, el cargador de arranque del switch utiliza la detección de la tecla de interrupción para detener la secuencia de arranque automático con fines de recuperación de contraseña. La secuencia de interrupción está determinada por la aplicación del terminal y el sistema operativo utilizado. El hipertérmino que se ejecuta en Windows 2000 utiliza Ctrl + Break . En una estación de trabajo que ejecuta UNIX, Ctrl-C es la tecla de interrupción. Para obtener más información, consulte las Combinaciones de Secuencias Estándar de Teclas de Interrupción Durante la Recuperación de Contraseña.

El siguiente ejemplo utiliza Hyperterm para entrar en el modo switch: en un 2955.

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST

VERSION

Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4510720

flashfs[0]: Bytes available: 3230720

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence.

!--- Ctrl+Break is entered using Hyperterm.

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system to finish

loading the operating system software:

flash_init

load_helper

boot

switch:

4. Ejecute el comando flash_init.

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 143 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 3612672

flashfs[0]: Bytes used: 2729472

flashfs[0]: Bytes available: 883200

flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds

....done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch:

!--- This output is from a 2900XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

5. Ejecute el comando load_helper.

switch: load_helper

switch:

6. Ejecute el comando dir flash:.

Nota: Asegúrese de escribir dos puntos (:) después del comando dir flash.

Se muestra el sistema de archivos del switch:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  1803357   <date>               c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software.

4    -rwx  1131      <date>               config.text

!--- This is the configuration file.

5    -rwx  109       <date>               info

6    -rwx  389       <date>               env_vars

7    drwx  640       <date>               html

18   -rwx  109       <date>               info.ver

403968 bytes available (3208704 bytes used)

switch:

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

1. Teclee rename flash:config.text flash:config.old para renombrar el archivo.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch:

!--- The config.text file contains the password

!--- definition.

2. Ejecute el comando boot para iniciar el sistema.

switch: boot

Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################

################################################################################

######################################################################

File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po

int: 0x3000

executing...

!--- Output suppressed.

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from other switches

!--- will vary slightly.

3. Ingrese “n” en el prompt para abortar el diálogo de la configuración inicial.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you can enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

!--- Type "n" for no.

Press RETURN to get started.

!--- Press Return or Enter.

Switch>

!--- The Switch> prompt is displayed.

4. Cuando el switch lo solicite, escriba en para ingresar al modo de habilitación.

Switch>en

Switch#

5. Escriba rename flash:config.old flash:config.text para cambiar el nombre del archivo de configuración por el nombre original.

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Destination filename [config.text]

!--- Press Return or Enter.

Switch#

6. Copie el archivo de configuración en la memoria.

Switch#copy flash:config.text system:running-config

Destination filename [running-config]?

!--- Press Return or Enter.

1131 bytes copied in 0.760 secs

Sw1#

El archivo de configuración se volvió a cargar.

7. Sobrescriba las contraseñas actuales que no conoce. Elija una contraseña segura con por lo menos una letra mayúscula, un número, y un carácter especial.

Nota: Sobrescriba las contraseñas necesarias. No necesita sobrescribir todas las contraseñas mencionadas.

Sw1#configure terminal

!--- To overwrite existing secret password

Sw1(config)#enable secret

!--- To overwrite existing enable password

Sw1(config)#enable password

!--- To overwrite existing vty password

Sw1(config)#line vty 0 15

Sw1(config-line)#password

Sw1(config-line)#login

!--- To overwrite existing console password

Sw1(config-line)#line con 0

Sw1(config-line)#password

8. Escriba la configuración que se está ejecutando en el archivo de configuración con el comando de la write memory.

Sw1#write memory

Building configuration...

[OK]

Sw1#

Información Relacionada

- Asistencia técnica y descargas de Cisco