Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe el procedimiento para recuperar la contraseña con el uso del procedimiento de recuperación de contraseña de la plataforma Cisco Clous Services Platform (CSP) 2100 cuando se olvida la contraseña de administrador CSP 2100. Este proceso recupera la contraseña para el usuario administrador.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca Cisco CSP 2100.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CSP 2100

- UCS serie C: Cisco Integrated Management Controller (CICM)

- Teclado Video Mouse (KVM) para asignar medios virtuales

- CSP 2100 Organización Internacional de Normalización (ISO)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier cambio o configuración.

Configurar

Paso 1. Utilice la consola CIMC KVM y cargue la imagen ISO CSP 2100 de Cisco.

Paso 2. En el menú mostrado, seleccione Solución de problemas.

Asigne ISO y seleccione Solución de problemas

Paso 3. Seleccione Rescue a CSP-2100 Password como se muestra en la imagen.

Rescue CSP 2100 Password

Paso 4. Seleccione 1) Continuar.

Seleccione Continuar

Paso 5. Presione Return para obtener un shell.

Pulse Volver para obtener un shell

Paso 6. Ejecute el comando chroot /mnt/sysimage.

Paso 7. Ejecute el comando csp-2100-password-reset (este comando restablece la contraseña a admin).

Ejecute el comando password reset

Paso 8. Confirme que se ha cambiado la contraseña e ingrese Exit dos veces.

Se expulsa el CD-ROM y se reinicia el Cisco CSP 2100.

Paso 9. Inicie sesión en Cisco CSP 2100 con las credenciales predeterminadas admin/admin.

Después de iniciar sesión en el Cisco CSP 2100, se le solicitará que introduzca una nueva contraseña.

Inicio de sesión después de reiniciar con la contraseña admin

Paso 10. Introduzca una nueva contraseña.

Paso 11. Vuelva a escribir la nueva contraseña.

Está conectado al Cisco CSP 2100 y se muestra este mensaje:

***la contraseña de administrador ha cambiado***

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Advertencias: CSCvd78264 el sistema no exige al usuario que realice el cambio de contraseña después del procedimiento de recuperación de contraseña. Fijado en la versión 2.2 (2).