Contenido

Introducción

¿Los enlaces y los tubos del VCS son unidireccionales o bidireccionales?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Los enlaces y los tubos del VCS son unidireccionales o bidireccionales?

Los links en un VCS se utilizan para crear conexiones de ruteo entre una subzona en un extremo y otra subzona o zona en el otro extremo. Cada extremo del link se conoce como "nodo". Los tubos se aplican a los links para limitar el ancho de banda disponible entre los dos nodos.A.

Todos los enlaces y tuberías son bidireccionales. Por ejemplo, si tiene un link que se ha configurado con el Nodo 1 como Subzona HQ y el Nodo 2 como Subzona de Sucursal, esto significará que el tráfico puede fluir desde la Subzona HQ a la Subzona de Sucursal así como desde la Subzona de Sucursal a la Subzona HQ. Los conductos aplicados a este link afectarán el ancho de banda en ambas direcciones.

Para ver una lista de todos los enlaces configurados en el VCS, incluidos los conductos que se hayan aplicado a cada enlace, vaya a la página Enlaces (Configuración de VCS > Ancho de banda > Enlaces). Puede crear nuevos vínculos y editar los existentes desde esta página.

Para ver una lista de todos los conductos configurados en el VCS, y crear nuevos conductos y editar los existentes, vaya a la página Pipes (Configuración de VCS > Ancho de banda > Tubos).

Para obtener información completa sobre el uso y la configuración de subzonas, zonas, enlaces y conductos, consulte la sección Control de ancho de banda de la Guía del administrador de VCS.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems