Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Fugas de memoria intermedia de la interfaz con cuña

Fugas de memoria intermedia del sistema

Sugerencias para Resolver Problemas

Información Relacionada

Introducción

Las fugas de memoria intermedia son los errores de funcionamiento del software Cisco IOS®. Hay dos tipos diferentes de fugas en memoria intermedia:

- Pérdidas acuñadas del búfer de interfaz.

- Fugas de memoria intermedia del sistema.

Para resolver problemas de fugas de memoria intermedia, debe identificar el tipo de fuga de memoria intermedia que encuentra. Los comandos show interfaces y show buffers son muy útiles en esta situación.

Si tiene el resultado de los comandos show interfaces y show buffers de su dispositivo Cisco, puede utilizar Cisco CLI Analyzer para mostrar posibles problemas y soluciones. Para utilizar la herramienta Analizador Cisco CLI, debe ser un cliente registrado, iniciar sesión y tener JavaScript habilitado.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Fugas de memoria intermedia de la interfaz con cuña

Las fugas de memoria intermedia de interfaz boqueadas hacen que la cola de entrada de una interfaz se llene hasta el punto en que ya no puede aceptar paquetes. En algunas condiciones de tráfico específicas, la cola de entrada en una interfaz se atasca o, en otras palabras, el conteo de cola de entrada es mayor que la profundidad de la cola.

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando show interfaces, que muestra que la interfaz está atascada:

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

El síntoma de tal fuga de memoria intermedia es una cola de entrada completa (76/75). Aquí, los valores 76 y 75 representan el número de paquetes en la cola de entrada y el tamaño máximo de la cola de entrada, respectivamente. En este caso, el número de paquetes en la cola de entrada es mayor que la profundidad de la cola. Esto se denomina “interfaz en cuña”. Cuando una interfaz está atada, el router ya no reenvía el tráfico que viene de la interfaz afectada.

Recargue el router para liberar la cola de entrada y restaurar el tráfico hasta que la cola esté llena otra vez. Esto puede tardar entre unos segundos y unas semanas, en función de la gravedad de la filtración.

Precaución: Antes de recargar el router, asegúrese de recopilar toda la información necesaria para identificar al culpable.

Utilice estos comandos para identificar el origen de la fuga del búfer:

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- show buffers old (Utilice este comando sólo si debug sanity está habilitado.

Nota: El comando debug sanity se oculta en la mayoría de las versiones de software del IOS de Cisco. Cuando el comando debug sanity está habilitado, se comprueba la integridad de cada búfer empleado en el sistema tanto al asignarse como al liberarse.

Nota: Debe ejecutar el comando debug sanity en modo EXEC privilegiado (modo enable). Aunque este comando utiliza cierta capacidad de CPU, no afecta significativamente la funcionalidad del router. Al igual que otros comandos debug, debug sanity no se guarda en la configuración. Por lo tanto, este comando no sobrevivirá a un reinicio del sistema.

Nota: Para inhabilitar la verificación de integridad, utilice el comando EXEC privilegiado undebug sanity.)

- show buffer assigned

Fugas de memoria intermedia del sistema

Esta sección hace referencia a fugas del búfer del sistema.

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando show buffers, que indica una fuga de memoria intermedia en uno de los agrupamientos de memoria intermedia del sistema:

Middle buffers, 600 bytes (total 20825, permanent 180):

286 in free list (20 min, 400 max allowed)

89122311 hits, 99597 misses, 133679 trims, 154324 created

2247 failures (0 no memory)

Esta salida del comando show buffers indica una fuga de memoria intermedia en el conjunto de memorias intermedias. Existe un total de 20825 memorias intermedias medianas en el router y sólo 286 en la lista disponible. Esto implica que algún proceso toma todas las memorias intermedias, pero no las devuelve.

Otros síntomas de este tipo de fuga de búfer son los mensajes de error "%SYS-2-MALLOCFAIL" para el procesador del grupo o la entrada/salida (E/S), según la plataforma.

Utilice estos comandos para identificar el origen de la fuga del búfer:

- show buffers old (Utilice este comando sólo si debug sanity está habilitado.

Nota: El comando debug sanity se oculta en la mayoría de las versiones de software del IOS de Cisco. Cuando el comando debug sanity está habilitado, se comprueba la integridad de cada búfer empleado en el sistema tanto al asignarse como al liberarse.

Nota: Debe ejecutar el comando debug sanity en modo EXEC privilegiado (modo enable). Aunque este comando utiliza cierta capacidad de CPU, no afecta significativamente la funcionalidad del router. Al igual que otros comandos debug, debug sanity no se guarda en la configuración. Por lo tanto, este comando no sobrevivirá a un reinicio del sistema.

Nota: Para inhabilitar la verificación de integridad, utilice el comando EXEC privilegiado undebug sanity.)

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- show buffer assigned

Sugerencias para Resolver Problemas

Las fugas de memoria intermedia son errores de software del IOS de Cisco. Para corregir los errores conocidos de fuga de memoria intermedia, actualice a la última versión en su tren de versión. Por ejemplo, si actualmente ejecuta Cisco IOS Software Release 11.2(14), actualice a la última imagen 11.2(x). Si esto no ayuda, o si no es posible actualizar el router, comuníquese con el TAC de Cisco y proporcione al ingeniero la salida de los comandos show buffers relevantes, y la salida del comando show tech-support.

Estos son algunos consejos para ayudarle a identificar los paquetes que causan la fuga del búfer:

- Cuando detecta una fuga de memoria intermedia, utilice los comandos show buffers asociados para encontrar un patrón en los paquetes que utilizan tantas memorias intermedias.

- Cuando identifique el tipo de paquetes, intente encontrar una solución para evitar la fuga (por ejemplo, utilice una lista de acceso para filtrar esos paquetes).

Aquí hay ejemplos de salida de comandos show asociados:

Router#show interface ethernet 0/0

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdP2, address is 0050.3ee8.4060 (bia 0050.3ee8.4060)

Internet address is 10.200.40.37/22

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:51, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15686 packets input, 2872866 bytes, 0 no buffer

Received 15342 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 input packets with dribble condition detected

10352 packets output, 1031158 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 2 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#show buffers old

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers old header

Buffer information for Small buffer at 0x80F09828

data_area 0x1A00084, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFC58, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A000CA, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A000CA, addr_start 0x1A000CA, info_start 0x0

network_start 0x1A000D8, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09A34

data_area 0x1A001C4, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFAA0, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0020A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0020A, addr_start 0x1A0020A, info_start 0x0

network_start 0x1A00218, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09C40

data_area 0x1A00304, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDF8D7, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0034A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0034A, addr_start 0x1A0034A, info_start 0x0

network_start 0x1A00358, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

....

Router#show buffers input-interface ethernet 0/0

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers address 81122BF4 dump

Buffer information for Small buffer at 0x81122BF4

data_area 0x1B9DB24, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CE2BFC, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1B9DB6A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1B9DB6A, addr_start 0x1B9DB6A, info_start 0x0

network_start 0x1B9DB78, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

01B9DB20: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB30: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB40: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB50: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB60: 00000000 00000000 0000FFFF FFFFFFFF  ................

01B9DB70: 006009C3 F9FE0028 FFFF0028 0001BE20  .`.Cy~.(...(..>

01B9DB80: 0040FFFF FFFFFFFF 0453BE20 00400060  .@.......S> .@.`

01B9DB90: 09C3F9FE 04530001 00000040 06000200  .Cy~.S.....@....

01B9DBA0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBB0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBC0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBD0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBE0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBF0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC00: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC10: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC20: 00000000 00                          .....

Router#

Si no puede identificar un patrón en las memorias intermedias, capture el resultado de los comandos show (por ejemplo, show buffers old) y guárdelo en un archivo (como buffers.log). Luego, intente aislar el patrón con la ayuda de la utilidad UNIX "grep", o algo similar.

grep linktype buffers.log

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype  0   (None), enctype  0         (None), encsize  0, rxtype 0

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

...

!--- Here you can clearly see a lot of NOVELL-related buffers.

!--- The problem seems to be with the IPX packets.

!--- You can check this through the wc -l (to count lines) command on a UNIX system.

grep linktype buffers.log | wc -l

175

grep linktype buffers.log | grep NOVELL-ETHER | wc -l

153

!--- 153 out of 175 old buffers are IPX packets. Try to find out what

!--- type of packets they are with another grep command:

grep socket buffers.log

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

...

!--- There are Broadcasts to socket 453, protocol 01...

!--- Those are IPX RIP packets.

!--- Disable IPX RIP, or use IPX EIGRP instead, until a bug fix is available.

En resumen:

- Verifique si tiene una pérdida de memoria intermedia.

Las fugas de memoria intermedia a menudo se malinterpretan como una ráfaga de tráfico (con muchos paquetes que van a process-switching debido a una configuración incorrecta o a una función no admitida), o como un ataque.

- Las fugas de memoria intermedia son errores de software del IOS de Cisco. La mejor solución para este problema es actualizar el software Cisco IOS a la última versión.

- Si esto falla, póngase en contacto con el TAC de Cisco y proporcione al ingeniero la salida de los comandos show buffers y show tech-support.

Información Relacionada

- Ajuste de la memoria intermedia

- Resolución de problemas de la memoria

- Soporte Técnico - Cisco Systems