Contenido

Introducción

¿Cómo configuro un router VoIP Cisco Small Business con una cuenta IP estática?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo configuro un router VoIP Cisco Small Business con una cuenta IP estática?

A.

Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) requieren que introduzca determinados números en los parámetros TCP/IP del ordenador. Este es el mismo número que debe introducir en la página de configuración basada en web del router para configurar una cuenta IP estática.

Para configurar un router Cisco Small Business con una IP estática, debe realizar estos pasos:

1. Verificar la conexión a Internet

2. Conexión de dispositivos

3. Comprobación de los LED

4. Configuración de un router VoIP Cisco Small Business para una cuenta IP estática

5. Ciclo de alimentación

Verificar la conexión a Internet

Conecte el módem de banda ancha al ordenador mediante un cable Ethernet sin el router instalado y asegúrese de que la conexión a Internet está activa. Si no es así, póngase en contacto con el ISP.

Una vez establecida una conexión a Internet activa a través del módem, conecte el módem y el ordenador al router mediante estos pasos:

Conexión de dispositivos

Después de asegurarse de que dispone de una conexión a Internet activa, conecte el módem al puerto Internet del router y al ordenador a cualquiera de los cuatro puertos Ethernet.

Después de conectar los dispositivos, verifique las luces completando los pasos de la siguiente sección.

Verifique los indicadores luminosos LED

El panel frontal del router Cisco Small Business indicará el estado de la conexión. Después de conectar el módem de banda ancha a la WAN o al puerto de Internet, el ordenador a un puerto numerado disponible y encender el router, compruebe las luces del panel frontal del router.

Después de verificar los LED del router, configure el router para la cuenta IP estática completando los pasos de la siguiente sección.

Configuración de un router VoIP Cisco Small Business para una cuenta IP estática

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, busque Internet Connection Type, seleccione Static IP en la flecha del menú desplegable e introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS asignados por el ISP.

Paso 3:

Haga clic y realice un ciclo de apagado y encendido. Para obtener instrucciones, complete los pasos de la siguiente sección.

Ciclo de alimentación

Paso 1:

Apague el ordenador.

Paso 2:

Desconecte el cable de alimentación del router.

Paso 3:

Desconecte el cable de alimentación del módem de banda ancha y espere 30 segundos.

Paso 4:

Conecte el cable de alimentación del módem de banda ancha y espere a que las luces parezcan estables.

Paso 5:

Conecte el cable de alimentación del router cuando las luces del módem aparezcan estables.

Paso 6:

Encienda el ordenador y compruebe la conexión a Internet.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems