Contenido

Introducción

¿Cómo se conecta el router de Linksys a un router VOIP de Linksys?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

P. ¿Cómo se conecta el router de Linksys a un router VOIP de Linksys?

A.

Nota: Antes de conectar un router Linksys a un router VOIP de Linksys, asegúrese de que ambos tienen direcciones IP diferentes. Esto es obligatorio porque si ambos routers tienen la misma dirección IP, experimentará conflictos de direcciones IP. Si ambos routers tienen la misma dirección IP, debe cambiar la dirección IP del router de Linksys para evitar cualquier conflicto.

Hay dos formas de poner en cascada un router Linksys en un router VoIP de Linksys:

1. Conexión de uno de los puertos Ethernet del router de Linksys a uno de los puertos Ethernet del router VOIP de Linksys.

2. Conexión de uno de los puertos Ethernet del router VOIP de Linksys al puerto Internet del router de Linksys.

Al conectar el puerto Ethernet del router de Linksys al puerto Ethernet del router VOIP de Linksys, los ordenadores conectados a ambos routers se encontrarán en el mismo segmento IP de LAN. Esto permitirá compartir los recursos de red dentro de la red. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Al conectar el puerto Internet del router de Linksys al puerto Ethernet del router VOIP de Linksys, será más fácil identificar el router al que están conectados los ordenadores, ya que tendrán diferentes segmentos de IP LAN. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Nota: Antes de configurar el router de Linksys, asegúrese de que no está conectado al router de Linksys, donde está conectado el módem de banda ancha. A continuación, siga estas instrucciones:

Cascada de un router de Linksys a un router VOIP de Linksys (LAN-LAN)

Para poner en cascada un router de Linksys en un router VOIP de Linksys, debe realizar dos pasos:

1. Conexión de un ordenador al router de Linksys

2. ¿Configuración del router de Linksys con conexión LAN a LAN?

Conexión de un ordenador al router de Linksys

Nota: En este artículo se supone que ya está funcionando el router VOIP de Linksys.

Paso 1:

Apague el ordenador y conéctelo a cualquiera de los puertos numerados de la parte posterior del router de Linksys.

?

Nota: La imagen del router puede variar según el modelo y el número de versión.

Paso 2:

Conecte el adaptador de corriente suministrado en el router de Linksys.

Después de conectar un PC al router, configure el router de Linksys para la conexión de LAN a LAN. Para obtener instrucciones, consulte los pasos siguientes.

Configuración del router de Linksys con conexión LAN a LAN

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, busque Local IP Address y cámbiela a "192.168.15.2" para que ambos routers estén en el mismo segmento IP.

Paso 3:

Busque Network Access Server Settings (DHCP) y establezca DHCP Server en Disable.

Paso 4:

Haga clic .

Paso 5:

Haga clic en Advanced Routing y cambie el modo operativo al router.

?

Paso 6:

Haga clic?.

Paso 7:

Conecte un cable de red Ethernet estándar a uno de los puertos Ethernet numerados del router VOIP de Linksys, donde está conectado el módem de banda ancha. A continuación, conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del router de Linksys que acaba de configurar.

Envío en cascada de un router Linksys a un router VoIP de Linksys con conexión de Internet a LAN

Conecte un cable de red Ethernet estándar a uno de los puertos Ethernet numerados del router VOIP de Linksys, donde está conectado el módem de banda ancha. A continuación, conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto Internet del router de Linksys que acaba de configurar.

Nota: No se necesitan más configuraciones si el puerto Internet del router Linksys se conecta a uno de los puertos Ethernet del router VOIP de Linksys.

Si ambos routers tienen la misma dirección IP local, cambie la dirección IP del router de Linksys a otro segmento IP. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems