Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

¿Cómo cambio los IP Addresses en los servidores del Cisco ICM?

Modifique las tarjetas de interfaz de la red

Modifique los archivos de host

Modifique los archivos del IMHost

Verifique la exactitud de sendall.bat en el LoggerA

Propague el nuevos host y archivos lmhostes a todos los servidores ICM del maderero A

Información Relacionada

Introducción

Este documento detalla los pasos necesarios para cambiar los IP Addresses de uno o más de estos servidores del Microsoft Windows NT de Cisco Intelligent Contact Management (ICM):

- Router de llamadas

- Maderero

- Peripheral Gateway (PG)

- Estación de trabajo administrativa (AW)

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

En un servidor con más de una placa Ethernet, usted puede ver más de un adaptador en la barra de desplazamiento del adaptador bajo lengueta del IP Address como cuadro 1 demostraciones. En un router de llamadas, un maderero, y un servidor PG duplicado, la barra de desplazamiento del adaptador contiene los adaptadores múltiples.

Conocen a estos tipos de servidores ICM también como los servidores redundantes o servidores duplicados porque proporcionan la Redundancia. Si va un servidor off-liné, el servidor redundante activa. Un adaptador es el adaptador público, y el otro adaptador es el adaptador privado.

Todos los servidores tienen siempre un adaptador de red pública, y los servidores ICM redundantes también contienen un adaptador de red privada.

El adaptador público conecta el servidor con la red pública y soporta la comunicación con otros servidores ICM. El cuadro 1 muestra los elementos de configuración que usted necesita considerar para el adaptador público.  Este adaptador debe ser (el primer) elemento superior en la barra de desplazamiento del adaptador. Cambie los campos de la dirección IP, de la máscara de subred, y del default gateway en el adaptador público como sea necesario.

Cuadro 1 – Propiedades de Microsoft TCP/IP

El segundo adaptador, que es el adaptador privado, conecta con la red privada entre los dos servidores redundantes. Es utilizado solamente por el par redundante de servidores de comunicación entre ellos.

La red privada no tiene una dirección de gateway predeterminado y debe ser (en segundo lugar) el elemento inferior en la barra de desplazamiento del adaptador.

Cuadro 2 – Propiedades de Microsoft TCP/IP: IP Address

Los IP Addresses de la superior privada están en todos los routeres ICM y PGS duplicados. Tecleo avanzado cuando una dirección IP de la superior privada es necesaria. La ventana avanzada del IP Addressing se abre como cuadro 3 demostraciones. Usted puede agregar, editar, o quitar cuanto sea necesario.

Una dirección IP de la superior privada se puede o no se puede configurar en todos o algunos servidores ICM. Esto depende de la instalación de ICM. El noventa y nueve por ciento del tiempo, usted no necesita nunca cambiar el soldado y los IP Addresses de la superior privada.

Cuadro 3 – IP Addressing avanzado

¿Cómo cambio los IP Addresses en los servidores del Cisco ICM?

Los cambios requeridos para los IP Addresses en los servidores del Microsoft Windows NT ICM se completan a través de la ventana de la red del Microsoft Windows NT, como cuadro 4 demostraciones.

Cuadro 4 – Red: Protocolos

1. Seleccione el Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control panel (Panel de control) > la red del escritorio.

2. Haga clic los protocolos.

3. Haga clic el protocolo TCP/IP.

4. Haga clic en Properties (Propiedades).

Vea la figura 4.

Modifique las tarjetas de interfaz de la red

Complete estos pasos:

1. Refiera a los pasos anteriores para realizar la dirección IP, la máscara de subred, y los cambios de gateway predeterminado requeridos al adaptador de red pública.

2. Cambie la dirección IP y a la máscara de subred en el adaptador de red privada si procede.

Modifique los archivos de host

Es el mejor modificar estos archivos con el editor de textos del Bloc de notas de Microsoft disponible en todos los servidores del Microsoft Windows NT. Pudo haber accesos directos en el escritorio al host y a los archivos lmhostes. Si no, usted puede abrir y editar los archivos con la libreta.

Complete estos pasos:

1. Utilice uno de estos métodos para iniciar la libreta:

- Abra un comando prompt y ingrese la libreta. Press Enter.

- Seleccione el Start (Inicio) > Programs (Programas) > Accessories (Accesorios) > Notepad (Bloc de notas) del taskbar.

2. Seleccione el File > Open en la libreta.

3. Seleccione todos los archivos.

4. Localice c:\Winnt\System32\Drivers\Etc\hosts y haga clic el archivo para abrirse.

5. Haga las modificaciones necesarias a todos los IP Address del sistema afectados.

Nota: Usted puede ver las entradas duplicadas para Nombre del servidor adentro el archivo de host en los servidores con más de un adaptador de red. Esto está debido a un bug en el Microsoft Windows NT. Una entrada es el nombre de la máquina normal y la otra entrada tiene la carta “v” en el extremo. Usted debe cambiar los IP Addresses de ambas entradas al nuevo valor.

6. Seleccione el File (Archivo) > Save (Guardar) para salvar el archivo.

Nota: Aseegurese que una extensión de .txt no está agregada al archivo. El nombre del archivo debe permanecer como “host” sin la extensión.

Modifique los archivos del IMHost

Complete estos pasos para modificar los archivos lmhostes:

1. Seleccione el File > Open de la libreta.

2. Seleccione todos los archivos.

3. Localice c:\Winnt\System32\Drivers\Etc\lmhosts.

Haga clic para resaltar y después para hacer clic abierto.

4. Haga las modificaciones necesarias a todos los IP Address del sistema afectados.

Nota: En los servidores con más de un adaptador de red, usted puede ver las entradas duplicadas para Nombre del servidor adentro el archivo de host. Esto está debido a un bug en el Microsoft Windows NT. Una entrada es el nombre de la máquina normal y la otra entrada tiene la carta “v” en el extremo. Usted debe cambiar los IP Addresses de ambas entradas al nuevo valor.

5. Seleccione el File (Archivo) > Save (Guardar) para salvar el archivo.

Nota: Aseegurese que una extensión de .txt no está agregada al archivo. El nombre del archivo debe permanecer como “host” sin la extensión.

Verifique la exactitud de sendall.bat en el LoggerA

El archivo por lote sendall.bat copia el host y los archivos del IMHost del maderero A a todos los servidores en el domain ICM. Hay dos entradas para cada servidor en el domain ICM: uno para el archivo de host y uno para el archivo del IMHost. Por ejemplo:

copy hosts \\geocscortra\c$\winnt\system32\drivers\etc

copy lmhosts \\geocscortra\c$\winnt\system32\drivers\etc

1. Abra sendall.bat en la libreta.

2. Complete estos pasos para verificar que todos los servidores requeridos son mencionados:

- Inicie la libreta.

- Seleccione el File > Open.

- Seleccione todos los archivos.

- Localice c:\Winnt\System32\Drivers\Etc\sendall. Haga clic para resaltar y después para hacer clic abierto.

- Verifique todos los servidores son mencionado. Agregue o borre las Entradas de servidor como sea necesario.

- Seleccione el File (Archivo) > Save (Guardar) para salvar el archivo.

Nota: Aseegurese que una extensión de .txt no está agregada al archivo. El archivo debe conservar una extensión del .bat.

Propague el nuevos host y archivos lmhostes a todos los servidores ICM del maderero A

Vaya al directorio de c:\winnt\system32\drivers\etc de un comando prompt en el maderero A y ingrese sendall.bat. Esta acción copia el nuevos host y archivos lmhostes a todos los servidores en la red ICM.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems