Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Comandos

show gatekeeper endpoint

show gateway

debug h225 asn1

Soluciones/razones de rechazo

RRJ: rejectReason duplicadoAlias

RRJ: rejectReason terminalExcluded

RRJ: rejectReason securityDenial

RRJ: rejectReason invalidAlias

Información Relacionada

Introducción

Este documento aborda algunos de los problemas frecuentes conocidos en puntos finales que no se registran con los gatekeepers de Cisco (gateways/routers de Cisco IOS®). Este documento también explica cómo comprobar si los puntos finales o los gateways están registrados con el gatekeeper y sugiere algunos comandos debug para resolver el problema. Se asume que el lector entiende el concepto básico de señalización de registro, admisión y estatus (RAS) y las funciones del gatekeeper de Cisco.

Para obtener más información sobre los gatekeepers, consulte Introducción a los Gatekeepers H.323.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Problema

Cuando utiliza un gatekeeper de Cisco para rutear una llamada entre gateways de Cisco, las gateways no se registran con el gatekeeper. Estos productos se ven afectados:

- Cisco 2600, 3600, 7200 Series Routers

- Funciones de Cisco IOS con Multimedia Conference Manager (MCM) o H.323

Comandos

Esta sección describe algunos comandos debug para ayudarlo mientras soluciona el problema.

show gatekeeper endpoint

Utilice este comando gatekeeper para verificar el estado de registro del punto final al gatekeeper.

Este ejemplo muestra el resultado común de este comando si se registra un punto final.

gatekeeper#show gatekeeper endpoint

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr   Port   RASSignalAddr   Port   Zone Name   Type   Flags

--------------   -----  -------------   ----   ---------   ----   -----

172.16.13.35     1720   172.16.13.35    50890  gk          VOIP-GW

E164-ID: 2073418

E164-ID: 5251212

H323-ID: gw3

Total number of active registrations = 1

En Cisco IOS Software Release 12.3(1), el resultado se modificó para incluir llamadas simultáneas para los terminales.

Este ejemplo muestra el resultado común de este comando si un punto final no está registrado.

gatekeeper#show gatekeeper endpoint

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr   Port   RASSignalAddr   Port   Zone Name   Type   Flags

--------------   -----  -------------   ----   ---------   ----   -----

Total number of active registrations = 0

show gateway

Utilice este comando gateway para verificar el estado de registro de la puerta de enlace a un gatekeeper.

Este ejemplo muestra el resultado común de este comando si el gateway está registrado en un gatekeeper.

gw3#show gateway

Gateway gw3/ww is registered to Gatekeeper gk

Alias list (CLI configured)

E164-ID 2073418

E164-ID 5251212

H323-ID gw3

Alias list (last RCF)

E164-ID 2073418

E164-ID 5251212

H323-ID gw3

H323 resource thresholding is Disabled

Este ejemplo muestra el resultado común de este comando si el gateway no está registrado en un gatekeeper.

gw3#show gateway

Gateway gw3 is not registered to any gatekeeper

Alias list (CLI configured)

E164-ID 2073418

E164-ID 5251212

H323-ID gw3/ww

Alias list (last RCF)

H323 resource thresholding is Disabled

debug h225 asn1

Este es un gatekeeper y un comando debug de gateway. A los efectos de este documento, busque solamente el campo Rechazo de registro (RRJ) y busque el motivo del rechazo. Este ejemplo muestra la salida del campo RRJ.

Este es el resultado del gateway.

*Mar 8 06:03:53.629: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationReject :

{

requestSeqNum 2829

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason securityDenial : NULL

gatekeeperIdentifier {"gk"}

}

Este es el resultado del gatekeeper.

*Mar 1 06:49:32.699: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationReject :

{

requestSeqNum 3055

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason securityDenial : NULL

gatekeeperIdentifier {"gk"}

}

Soluciones/razones de rechazo

Verifique que el gatekeeper esté habilitado:

gatekeeper

zone local gk cisco.com

no shutdown

El gateway no se registra si no hay salidas debug ras y debug h225 ans1 del gateway.

Los comandos show gatekeeper endpoint y show gateway indican que no hay ninguna gateway registrada. Compruebe la puerta de enlace para:

- El comando gateway está habilitado:

gw3(config)#gateway

- Al menos un dial-peer voice <tag> voip está configurado.

RRJ: rejectReason duplicadoAlias

Esta salida del comando debug h225 asn1 muestra un motivo de rechazo de registro de duplicadoAlias.

RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationReject :

{

requestSeqNum 24

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason duplicateAlias:

{

}

gatekeeperIdentifier {"gk"}

}

Esto suele ser el resultado de que la puerta de enlace registre un duplicado de una ID E164 o H323: Ya se ha registrado otra puerta de enlace en el gatekeeper. Si se trata de un E164-ID duplicado, cambie el patrón de destino configurado bajo un dial-peer POTS asociado con un puerto FXS. Si se trata de un H323-ID duplicado, cambie el ID H.323 del gateway bajo la interfaz VoIP H.323.

RRJ: rejectReason terminalExcluded

*Mar 1 09:48:09.553: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= gatekeeperReject :

{

requestSeqNum 3421

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason terminalExcluded : NULL

}

Este es el resultado de que la subred de la puerta de enlace se inhabilita en el control de acceso. Verifique la configuración del gatekeeper.

Lo más probable es que vea esta configuración. Si es así, al quitar el comando no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable se resuelve el problema. Para quitar el comando completamente, quite zone local gk cisco.com.

gatekeeper

zone local gk cisco.com

no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable

zone prefix gk 5*

gw-type-prefix 510#* default-technology

no shutdown

RRJ: rejectReason securityDenial

*Mar 1 09:54:32.372: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationReject :

{

requestSeqNum 3010

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason securityDenial : NULL

gatekeeperIdentifier {"gk"}

}

Este RRJ es el resultado de los comandos de seguridad que se habilitan en el gatekeeper, y el gateway no pudo coincidir con el h323-id, E164-id, las contraseñas o el token de seguridad que requiere el gatekeeper. Para resolver el problema, verifique qué comando de seguridad se ha configurado en el gatekeeper. Para obtener más información sobre seguridad, consulte la Guía de solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Si security h323-id está habilitado, asegúrese de que el gatekeeper se ha configurado como se muestra aquí:

username gw3 password 0 ww

gatekeeper

zone local gk cisco.com

no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable

zone prefix gk 5*

security h323-id

security password separator /

gw-type-prefix 510#* default-technology

no shutdown

Además, asegúrese de que el gateway tenga esta configuración:

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.13.35 255.255.255.224

half-duplex

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id gk ipaddr 172.16.13.14 1718

h323-gateway voip h323-id gw3/ww

Nota: Asegúrese de que la gateway no tenga este comando:

gateway

security password 010411 level endpoint

Si la seguridad E164 está habilitada, asegúrese de que el gatekeeper esté configurado como se muestra aquí:

username 5551212 ß- E164 address the gateway tries to

registered to gatekeeper

gatekeeper

zone local gk cisco.com

no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable

zone prefix gk 5*

security E164

gw-type-prefix 510#* default-technology

no shutdown

Si el token de seguridad está habilitado, asegúrese de que el gatekeeper esté configurado como se muestra aquí:

gatekeeper

zone local gk cisco.com

no zone subnet gk 172.16.13.0/27 enable

zone prefix gk 5*

security token required-for registration

gw-type-prefix 510#* default-technology

no shutdown

Además, asegúrese de que el gateway tenga esta configuración:

gateway

security password 010411 level endpoint

Nota: Asegúrese de que el gatekeeper se haya configurado correctamente con AAA y RADIUS, y que tanto el gatekeeper como la gateway apunten al mismo servidor NTP.

RRJ: rejectReason invalidAlias

*Mar 1 22:03:28.929: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationReject :

{

requestSeqNum 2994

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

rejectReason invalidAlias : NULL

gatekeeperIdentifier {"gk-A"}

}

El RRJ es el resultado de un prefijo sin zona definido en el gatekeeper. Verifique la configuración en el gatekeeper y agregue el prefijo de zona con la dirección E.164 adecuada. Debe verificar los defectos de Cisco IOS en el Id. de bug Cisco CSCdu78917 (sólo clientes registrados) .

Configure el gatekeeper como se ve aquí:

!

gatekeeper

zone local gk-A cisco.com

zone prefix gk-A 2000*

zone prefix gk-A 3000*

zone prefix gk-A 4000*

no shutdown

!

Información Relacionada

- Introducción de Gatekeepers para H.323

- Resolución de problemas e introducción a la administración del ancho de banda del Gatekeeper del Cisco

- Introducción al control de acceso TTL y resolución de problemas en el proceso de desactualización

- Introducción, configuración y resolución de problemas de la indicación de asignación de recursos

- VoIP con Gatekeeper

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico - Cisco Systems