Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para las conexiones adosadas X.25. Puede usarlo para verificar que las conexiones y el hardware funcionen adecuadamente.

Prerequisites

Requirements

Los lectores de este documento deben tener una comprensión básica de lo siguiente:

- X.25

- TCP/IP

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Esta configuración se aplica a todas las versiones del software Cisco IOS®. Todos los routers (Cisco 2500 Router) en este documento utilizan Cisco IOS Software Release 12.2(10b).

- El lado DCE de la conexión X.25 está conectado con un cable DCE WAN.

- El lado DTE de la conexión X.25 está conectado con un cable DTE WAN.

Para obtener más información sobre los cables DCE y DTE de WAN, consulte Cables seriales.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección, se le presenta la información para configurar el escenario descrito en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

La encapsulación serial predeterminada es Cisco High-Level Data Link Control (HDLC). Debe configurar explícitamente el método de encapsulación X.25 usando el comando encapsulation x25. La opción dce especifica la operación como un dispositivo DCE X.25 lógico.

En una conexión serial adosada, el router con el extremo DCE del cable actúa como la capa física DCE y proporciona la señal de temporización para la línea. El comando clock rate en el modo de configuración de la interfaz habilita al router en el extremo DCE del cable (Prasit, en este ejemplo) para proporcionar la señal de temporización a la línea.

Nota: Cualquiera de los dos routers anteriores puede actuar como dispositivo DCE X.25 lógico, independientemente del extremo del cable que esté conectado al router. En otras palabras, el comando encapsulation x25 dce se puede colocar en cualquiera de los dos routers anteriores.

Configuraciones

Este documento usa la configuración que se detalla a continuación. En esta configuración, Prasit actúa como capa física y X.25 DCE, y Spicey es la capa física y X.25 DTE.

- Prasit

- Spicey

Prasit

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

!--- Specifies a serial interface's !--- operation as an X.25 DCE device.

x25 address 7890

!--- Sets the X.121 address.

x25 map ip 5.0.2.2 1234

!--- Sets up the LAN protocols-to-remote !--- host mapping.

clockrate 64000

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as a physical layer DCE device.

no cdp enable

Spicey

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

encapsulation x25

!--- Specifies a serial interface's operation !--- as an X.25 device. Default X.25 !--- encapsulation mode is "dte".

x25 address 1234

x25 map ip 5.0.2.1 7890

no cdp enable

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show controllers serial: muestra información sobre el hardware de la interfaz y el cable conectado. Consulte la Referencia de Comandos para obtener más detalles.

- ping: verifica el alcance del host y la conectividad de red. Consulte la Referencia de Comandos para obtener más detalles.

- show x25 vc—Muestra información sobre SVC X.25 y PVC. Consulte la Referencia de Comandos para obtener más detalles.

- show interfaces serial: muestra información sobre las características de la interfaz, como encapsulación, ancho de banda y otros detalles. Consulte la Referencia de Comandos para obtener más detalles.

El resultado que se muestra a continuación es el resultado de ingresar estos comandos en los dispositivos en esta configuración de ejemplo.

Utilice el comando show controllers para verificar que Prasit es la capa física DCE y Spicey es la capa física DTE. Este comando le proporciona información sobre si la capa física funciona o no y qué tipo de cable está conectado.

prasit# show controllers serial 0

HD unit 0, idb = 0x1D3A2C, driver structure at 0x1DAFE8

buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!---Output suppressed.

spicey# show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x153E94, driver structure at 0x15A1F8

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!---Output suppressed.

Para verificar la configuración adosada X.25, siga estos pasos.

1. Ping desde X.25 DCE (en este ejemplo, Prasit) a X.25 DTE (Spicey).

En este caso, se utiliza SVC1, la más baja configurada de forma predeterminada.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/38/48 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:00:07, last input 00:00:07, output 00:00:07

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

prasit# show interfaces serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DCE, address 7890, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T10 60, T11 180, T12 60, T13 60

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/0 CALLs 2+0/0+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DCE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 0/1 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:00:13, output 00:00:13, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:22:38

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

33 packets input, 2679 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

42 packets output, 2693 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

2. A continuación, haga ping desde el DTE X.25 (Spicey) al DCE X.25 (Prasit).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms

spicey#

spicey# show x25 vc

SVC 1,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:01:03, last input 00:01:03, output 00:01:03

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

spicey# show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation X25, loopback not set

X.25 DTE, address 1234, state R1, modulo 8, timer 0

Defaults: idle VC timeout 0

cisco encapsulation

input/output window sizes 2/2, packet sizes 128/128

Timers: T20 180, T21 200, T22 180, T23 180

Channels: Incoming-only none, Two-way 1-1024, Outgoing-only none

RESTARTs 1/1 CALLs 0+0/2+0/0+0 DIAGs 0/0

LAPB DTE, state CONNECT, modulo 8, k 7, N1 12056, N2 20

T1 3000, T2 0, interface outage (partial T3) 0, T4 0

VS 5, VR 5, tx NR 5, Remote VR 5, Retransmissions 0

Queues: U/S frames 0, I frames 0, unack. 0, reTx 0

IFRAMEs 29/29 RNRs 0/0 REJs 0/0 SABM/Es 1/0 FRMRs 0/0 DISCs 0/0

Last input 00:01:10, output 00:01:10, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:23:59

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

42 packets input, 2693 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

32 packets output, 2657 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

2 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

3. Utilice el siguiente comando para borrar la conexión X.25 en Serial1 de Spicey:

spicey# clear x25 serial 1

Force Restart [confirm]

4. Después de borrar la conexión X.25, intente hacer ping desde el DTE (en este ejemplo, Spicey) al DCE (Prasit).

En este caso, se utiliza el SVC1024 (el más alto configurado).

spicey# ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/36/44 ms

spicey# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial1

Started 00:00:04, last input 00:00:04, output 00:00:04

Connects 7890 <-> ip 5.0.2.1

Call PID cisco, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 4  Remote PR: 5  RCNT: 1  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

5. Vuelva a utilizar los mismos comandos en Prasit.

prasit# ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/34/36 ms

prasit# show x25 vc

SVC 1024,  State: D1,  Interface: Serial0

Started 00:01:34, last input 00:01:34, output 00:01:34

Connects 1234 <-> ip 5.0.2.2

Call PID ietf, Data PID none

Window size input: 2, output: 2

Packet size input: 128, output: 128

PS: 5  PR: 5  ACK: 5  Remote PR: 4  RCNT: 0  RNR: no

P/D state timeouts: 0  timer (secs): 0

data bytes 500/500 packets 5/5 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Antecedente de X.25

- Configuración de X.25 y LAPB

- Página de soporte de tecnología X.25

- Soporte Técnico - Cisco Systems