Contenido

Introducción

¿Dónde puedo descargar el software más reciente?

¿Cómo puedo administrar la estación base?

¿Cómo puedo recuperar las contraseñas olvidadas o recuperar los valores predeterminados de fábrica en la base?

¿Por qué no puedo navegar o enviar Telnet a la estación base en su dirección IP externa?

¿Por qué la estación base no acepta los cambios configurados a través del navegador?

¿Cómo puedo encontrar la dirección IP del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o externa de una estación base?

¿Por qué el LED de estado medio parpadea siempre en amarillo o ámbar?

¿Cuántos clientes puedo asociar a la estación base?

¿El puerto Ethernet de la estación base es de 10/100 Mbps?

¿Dónde puedo encontrar la tabla de asociación de radiofrecuencia (RF)?

¿Puedo configurar una dirección MAC o filtros de asociación?

¿Por qué no suena mi módem de estación base al marcar?

¿El módem de la estación base admite el estándar V.90?

¿Puedo cambiar la dirección IP interna (192.168.200.1) y/o el conjunto de direcciones DHCP (192.168.200.2-101) de la estación base?

¿Cuánto tiempo dura la concesión DHCP de la estación base?

¿Cuál es el tipo de autenticación para la estación base y el cliente con BSCU?

¿La estación base y el cliente BSCU admiten la encriptación WEP de 40 bits?

¿Puedo viajar entre estaciones base?

¿Puede una estación base asociarse a un puente de grupo de trabajo?

¿Puedo utilizar direcciones IP estáticas en clientes con cables e inalámbricos?

Olvidé la clave WEP que se ha configurado en algunos clientes y estaciones base. ¿Puedo utilizar la misma clave WEP para un nuevo cliente sin reemplazar todas las claves WEP en funcionamiento?

En BSCU, ¿qué sucede si se ingresa la clave WEP ASCII o Hexadecimal con menos de 13 y 26 caracteres respectivamente?

En BSCU, si cambio la configuración de la estación base, el SSID, por ejemplo, ¿se desasociará el cliente?

¿Cuál es el rango típico de una estación base?

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre los modelos de estación base, BSE342 y BSM342.

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

P. ¿Dónde puedo descargar el software más reciente?

La versión 8.81 del firmware es la última y última versión del software lanzado para los productos Aironet 340 Base Station. Los dos modelos de estación base (AIR-BSM342 y AIR-BSE342) han llegado al final de su vida útil. Para obtener más información, consulte estos anuncios del fin del ciclo de vida:A.

- Boletín del producto n.º 1422 - Anuncio de fin de vida útil del producto Cisco Aironet

- Boletín de producto n.º 1570 - Anuncio EOL para 350 Series AP con estuche de plástico

P. ¿Cómo puedo administrar la estación base?

La base no tiene un conector de consola. Configure la estación base utilizando una de estas opciones: A.

- Si la utilidad Base Station Client Utility (BSCU) y el estado de conexión de estación base (BSCS) están instalados en el cliente inalámbrico, inicie BSCU y configure la estación base.

- Escriba http://192.168.200.1 en su navegador web. La estación base ya está configurada con esta dirección IP. Una vez que introduzca esta información en el explorador, establecerá una conexión con la estación base.

- Telnet a la dirección IP 192.168.200.1.

P. ¿Cómo puedo recuperar las contraseñas olvidadas o recuperar los valores predeterminados de fábrica en la base?

Puesto que no hay ninguna configuración de contraseña, debe restablecer la estación base a los valores predeterminados de fábrica. Para restablecer la unidad a su estado predeterminado, vaya al orificio y presione el botón A.Reset durante dos segundos.

P. ¿Por qué no puedo navegar o enviar Telnet a la estación base en su dirección IP externa?

La estación base está diseñada para evitar las conexiones Telnet o del navegador por razones de seguridad. Aunque no puede conectarse a la dirección IP, puede utilizar un comando A.ping para verificar que la estación base esté activa en la red. Puede navegar por la Web o comunicarse mediante Telnet con la dirección IP interna de la estación base, 192.168.200.1.

P. ¿Por qué la estación base no acepta los cambios configurados a través del navegador?

Al configurar mediante A.http://192.168.200.1, debe presionar Enter después de establecer cada parámetro.

P. ¿Cómo puedo encontrar la dirección IP del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o externa de una estación base?

Puede utilizar la interfaz web para localizar la dirección IP externa o DHCP en la parte inferior de la página de inicio de la estación base o dentro del menú A.Registro e historial de alarmas.

P. ¿Por qué el LED de estado medio parpadea siempre en amarillo o ámbar?

La estación base funciona con el identificador de conjunto de servicios (SSID) predeterminado o con los parámetros de cifrado. Si cambia la configuración SSID o Encryption (Encriptación), el LED Status (Estado) se cambia a Parpadeante o verde fijo. A.

P. ¿Cuántos clientes puedo asociar a la estación base?

253 es el número máximo de clientes que puede asociar a una estación base. Puede ceder 100 direcciones IP desde el servidor DHCP de la estación base. Los clientes adicionales deben utilizar direcciones IP estáticas entre 192.168.200.102 y 254. A.

P. ¿El puerto Ethernet de la estación base es de 10/100 Mbps?

El puerto Ethernet de la estación base es de 10 Mbps. A.

P. ¿Dónde puedo encontrar la tabla de asociación de radiofrecuencia (RF)?

No se mantiene una tabla de asociación de estación base. Sin embargo, puede comprobar la asociación viendo el menú A.Registro e historial de alarmas desde la página de inicio de la estación base o desde el menú en la BSCU.

P. ¿Puedo configurar una dirección MAC o filtros de asociación?

No. El filtrado no está disponible en la base. A.

P. ¿Por qué no suena mi módem de estación base al marcar?

La estación base no tiene un altavoz del módem. Puede comprobar el estado de marcación y los resultados desde la utilidad del cliente accediendo al estado de conexión de estación base o al historial de registro y alarma de la estación base. A estos elementos se accede mediante un enlace o desde un menú, en función de cómo se conecte a la estación base. A.

P. ¿El módem de la estación base admite el estándar V.90?

Yes.A.

P. ¿Puedo cambiar la dirección IP interna (192.168.200.1) y/o el conjunto de direcciones DHCP (192.168.200.2-101) de la estación base?

No.A.

P. ¿Cuánto tiempo dura la concesión DHCP de la estación base?

Un día.A.

P. ¿Cuál es el tipo de autenticación para la estación base y el cliente con BSCU?

Está codificado en Open Authentication y no se puede cambiar. A.

P. ¿La estación base y el cliente BSCU admiten la encriptación WEP de 40 bits?

No. Solo admiten encriptación WEP de 128 bits o sin encriptación. A.

P. ¿Puedo viajar entre estaciones base?

Yes. Un puente de grupo de trabajo y una estación base pueden asociarse entre sí. A.

P. ¿Puede una estación base asociarse a un puente de grupo de trabajo?

Yes. Un puente de grupo de trabajo y una estación base pueden asociarse entre sí. A.

P. ¿Puedo utilizar direcciones IP estáticas en clientes con cables e inalámbricos?

Yes. Puede utilizar direcciones IP estáticas en el rango 192.168.200.102 a 192.168.200.254. A.

P. Olvidé la clave WEP que se ha configurado en algunos clientes y estaciones base. ¿Puedo utilizar la misma clave WEP para un nuevo cliente sin reemplazar todas las claves WEP en funcionamiento?

Yes. Puede duplicar la clave WEP sin descifrarla mediante BSCU en el cliente WEP habilitado. Para duplicar la clave WEP: A.

1. Seleccione Options > Install Additional Computer > Save to Floppy Drive en el menú de un cliente con la clave WEP deseada.

2. Guarde el archivo de configuración en un disquete.

3. Seleccione Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive en el menú en la BSCU del nuevo cliente.

4. Seleccione el archivo de configuración del disquete.

P. En BSCU, ¿qué sucede si se ingresa la clave WEP ASCII o Hexadecimal con menos de 13 y 26 caracteres respectivamente?

La clave WEP tiene una función de carácter nulo (00 caracteres hexadecimales) predeterminada para mantener 13 y 26 caracteres para las claves WEP de 40 bits y 128 bits. A.

P. En BSCU, si cambio la configuración de la estación base, el SSID, por ejemplo, ¿se desasociará el cliente?

No. BSCU cambia la configuración del cliente en consecuencia. Sin embargo, otros clientes pueden ser desasociados dependiendo del parámetro que se cambie. A.

P. ¿Cuál es el rango típico de una estación base?

Rangos de estación base

Alcance interior (entorno doméstico típico)

Rango exterior

100' a 11 Mbps (30 m.)

300' a 11 Mbps (90 m.)

300' a 1 Mbps (90 m.)

1000' a 1 Mbps (300 m.)

Números de producto de estación de base

Número del producto

Descripción

AIR-BSE342

Estación base DSSS 802.11b de 11 Mbps serie 340 con WEP de 128 bits, antena capturada de 1 y sin módem.

AIR-BSM342

Estación base DSSS 802.11b de 11 Mbps serie 340 con WEP de 128 bits, antena capturada de 128 bits y módem.

Información Relacionada

- Página de Soporte de LAN Inalámbrica Cisco Series Aironet 340 y 350

- Página de soporte de LAN inalámbrica

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems