Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Entender los LED del dispositivo de ubicación

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo interpretar los LED en el dispositivo de ubicación Cisco 2700 y ver los eventos que hicieron que los LED cambiaran de color.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimientos sobre cómo configurar una red inalámbrica unificada de Cisco básica

- Conocimiento básico del protocolo de punto de acceso ligero (LWAPP)

- Comprensión básica del dispositivo de ubicación inalámbrica Cisco 2700

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 2700 Series Location Appliance que ejecuta firmware 5.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Entender los LED del dispositivo de ubicación

Busque las luces en el panel frontal del dispositivo de ubicación de Cisco.

Número de elemento

Descripción

1

Interruptor de encendido

2

Reservado

3

Indicador de disco duro

4

LED del sistema

5

Puerto USB

6

bandeja de DVD

En condiciones de funcionamiento normales, el estado de la luz en el dispositivo de ubicación es azul fijo. Cuando se produce un evento que modifica el estado, la luz parpadea en ámbar. Pulse el botón de la parte frontal del chasis para que la luz se vuelva azul, lo que facilita la localización de la identidad del servidor afectado en un rack de servidor completo. La situación modificada sigue siendo la misma; sólo cambia el indicador de estado.

Color

Estado del sistema

Azul fijo

Estado de funcionamiento normal

Parpadeo ámbar

La luz System (Sistema) parpadea en ámbar en el panel frontal cuando se produce un evento que modifica el estado.

Azul intermitente

La luz System (Sistema) parpadea en azul en el panel frontal y posterior cuando se produce un evento que modifica el estado y un usuario presiona el botón (I). La intención del LED azul parpadeante es hacer que el servidor afectado sea más fácil de encontrar.

Nota: El botón (I) de la parte frontal de la unidad se utiliza para la función de identificación del hardware apagado o encendido. Pulse el botón (I) para activar la función de identificación, que hace que parpadeen la luz I de la parte frontal de la unidad y la luz I de la parte posterior de la unidad. Vuelva a pulsar el botón (I) para desactivar la función de identificación.

A continuación se muestra una lista de eventos de modificación de estado:

- Encendido de la unidad con la tapa abierta

- Fluctuaciones de tensión

- Apagado incorrecto (apagado sin instrucciones al software para apagarlo o simplemente desenchufarlo)

- Velocidad del ventilador incorrecta

- Se ha superado la tolerancia de la temperatura o la fuente de alimentación

Observe que la mayoría de estos eventos que modifican el estado son menores, pero activan que el LED del sistema parpadee en ámbar. Para ver exactamente qué evento de alteración de estado ocurrió, reinicie la unidad, ingrese el BIOS y verifique los registros. En el menú de registro, hay una opción para borrar el evento, que devuelve el LED del sistema a azul fijo.

Para borrar el evento en el dispositivo de ubicación, complete estos pasos:

1. Conecte un monitor al puerto VGA de la parte posterior del dispositivo de ubicación y un teclado USB al puerto USB de la parte frontal.

2. Presione Enter varias veces. El dispositivo de ubicación devuelve un mensaje de inicio de sesión.

3. Una vez que haya iniciado sesión, reinicie la unidad con este comando:

/sbin/shutdown -r now

4. Cuando la unidad se reinicia, la pantalla de bienvenida del BIOS aparece como en cualquier PC; presione F2 para ingresar setup.

5. Desplácese al menú Avanzado > Configuración de registro de eventos. Las opciones son Ver registro de eventos y Borrar todos los registros de eventos.

6. Una vez que se revisan y borran los registros, navegue a Salir > Guardar cambios y salga. La unidad se reinicia y el estado de la luz vuelve a ser normal.

Nota: Para apagar la unidad desde la CLI, utilice este comando:

/sbin/shutdown now

Información Relacionada

- Guía de implementación de Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance

- Guía de Configuración de Cisco Location Appliance, Versión 5.2

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems