Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Hypothèses

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration des services d'émulation de circuit non structuré (CES) utilisant la synchronisation synchrone et un circuit virtuel permanent (PVC). Un service non structuré signifie que les circuits virtuels permanents utilisent l’intégralité de la bande passante T1/E1. Le commutateur ATM ne se connecte pas à T1/E1, mais reproduit simplement un flux de bits avec synchronisation du port de réception vers le port cible. Le service synchrone suppose que des horloges synchronisées sont disponibles à chaque extrémité. Par conséquent, aucune information de synchronisation n’est transportée dans la cellule ATM. La propagation de la source d'horloge sur l'ensemble du réseau est requise. Pour une explication plus détaillée sur les services CES, veuillez lire Introduction aux services d’émulation de circuit.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Hypothèses

Les exemples de configuration de ce document reposent sur les hypothèses suivantes :

- Cet exemple utilise la synchronisation synchrone.

- PBX1 fournit la source d’horloge (PRS) au réseau ATM. Voir le diagramme ci-dessous.

- PBX2 est verrouillé à partir de la même horloge que PBX1 (à partir du fournisseur de services).

Note : Ces horloges doivent être identiques à la précision et doivent être en phase.

- Le verrouillage de trame sur les deux PBX est ESF (Extended Superframe). Il s'agit de la valeur par défaut sur le LS1010. Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- Le code de ligne sur les deux PBX est une substitution binaire à 8 zéros (B8ZS). Il s'agit de la valeur par défaut sur le LS1010. Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- PVC 0/100 est utilisé entre 8540-MSR et LS1010.

- La distance entre le PBX et le commutateur ATM est inférieure à 30 mètres sur le module PAM CES. Cette longueur correspond à la ligne de compilation par défaut (lbo). Il n'est donc pas nécessaire de la configurer explicitement. Cependant, nous allons le configurer dans cet exemple à des fins de démonstration.

- Le LS1010 est équipé d'un FC-PFQ et le 8540MSR est équipé de l'horloge RP Stratum 3. Vous avez besoin de ces cartes pour assurer une bonne récupération de synchronisation.

- Les interfaces de pseudo ATM (ATM-Px/y/z) sont créées lors de la définition du circuit. Reportez-vous à cette documentation connexe pour plus de détails.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Configuration 8540-MSR

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configuration LS1010-A

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Vérification

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Pour vérifier que les circuits CES sont activés des deux côtés, utilisez la commande show ces interface. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Utilisez la commande show atm vc pour que le circuit virtuel permanent soit établi entre les deux commutateurs ATM. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Pour vérifier qu'il n'y a pas de glissière de synchronisation, utilisez la commande show ces circuit cbr x/y/z 0 et vérifiez si les débordements ou débordements augmentent. Assurez-vous également d'utiliser cette commande du côté 8540-MSR. Reportez-vous à l'exemple de résultat ci-dessous :

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Présentation des services d'émulation de circuit

- Référence des commandes du routeur de commutation ATM

- Page d'assistance technique ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems