Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Vérifier

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer le protocole NTP (Network Time Protocol) dans une solution de fabric ACI (infrastructure axée sur les applications).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Gestion hors bande (OOB) sur le fabric

- serveur NTP

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Contrôleur des infrastructures des politiques relatives aux applications (APIC)

- Nexus 9500

- Nexus 9300

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Étape 1. Dans la barre de menus, accédez à FABRIC > FABRIC POLICIES.

Dans le volet de navigation, effectuez les actions suivantes :

- Développer les politiques Pod

- Développer les stratégies

- Choisir la date et l'heure

Étape 2. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Créer une politique de date et heure comme illustré dans l'image.

Étape 3. Dans l'Assistant CRÉER UNE POLITIQUE DE DATE ET D'HEURE et à l'ÉTAPE 1 > IDENTITÉ, entrez les détails suivants :

- Saisissez Name.

- Saisissez Description.

- Sélectionnez État administratif (activé).

- Sélectionnez Authentication State (désactivé).

- Cliquez sur NEXT comme indiqué dans l'image.

Étape 4. ÉTAPE 2 > SERVEURS NTP

- Spécifiez les serveurs NTP à utiliser dans cette stratégie.

- Cliquez sur + afin d'ajouter les serveurs NTP.

- Dans l'Assistant Création de fournisseurs, effectuez les actions suivantes :

- Entrez Name (qui est le nom d'hôte ou l'adresse IP).

- Saisissez Description.

- Cochez la case Preferred.

- Intervalle d'interrogation minimum (4)

- Intervalle maximal d'interrogation (6)

- Sélectionnez Management EPG (par défaut (hors bande))

- Cliquez sur OK comme illustré dans l'image.

Étape 5. Cliquez sur Finish (Terminer).

- Dans le volet Stratégies, accédez à Fabric > Stratégies de fabric > Stratégies de pod > Stratégies > Date et heure, choisissez Format DATE/TIME et effectuez les actions suivantes :

- Choisir un fuseau horaire

- Sélectionnez Format d'affichage (local)

- Choisissez Décalage d'état (activé)

- Cliquez sur SUBMIT comme indiqué dans l'image.

Étape 6. Mettez à jour votre groupe de stratégies POD afin d'utiliser votre stratégie de date et heure, comme illustré dans l'image.

Étape 7. Attribuez le nouveau groupe de stratégies en tant que groupe de stratégies DEFAULTFabric.

- Dans le volet, accédez à Fabric > Fabric Policies > Pod Policies, choisissez default et dans le volet de travail Sélecteur de zone - default, effectuez les actions suivantes :

- Saisissez Description.

- Choisissez pod-policy-group comme groupe de stratégie de fabric et comme illustré dans l'image.

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

À partir des commutateurs :

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

172.16.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*172.16.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 172.16.129.235

remote host:          172.16.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0

bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

Depuis APIC :

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 172.16.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (172.16.129.235) at stratum 4

time correct to within 268 ms

polling server every 16 s

Dépannage

Il n’y a actuellement aucune information spécifique disponible pour dépanner cette configuration.