Contenu

Introduction

Filtrer les messages AVERTISSEMENT/DEBUG/INFO du fichier Osmosix.log

Introduction

Ce document décrit comment filtrer le fichier osmosix.log pour afficher uniquement un certain niveau de messages.

Filtrer les messages AVERTISSEMENT/DEBUG/INFO du fichier Osmosix.log

Ouvrez /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml et ajoutez la section bold dans la zone qui commence par appender name=« ROLLING » :

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

Redémarrer le service Tomcat une fois modifié.  # /etc/init.d/tomcat restart

Note: Sur la version 4.4 et au-dessus, aucun redémarrage du service tomcat n'est requis.