Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le message d'erreur « La même autorisation ne doit pas apparaître plusieurs fois » lorsque vous déployez des applications vers Amazon Web Services (AWS).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cloud Center version 4.X.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous déployez une tâche vers AWS, le déploiement peut échouer avec cette erreur ; « La même autorisation ne doit pas apparaître plusieurs fois. »

Solution

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur de Cloud Center Manager (CCM).

2. Accédez à Applications.

3. Sélectionnez l'application qui, lors de son déploiement, génère l'erreur.

4. Sélectionnez l'option Modifier/Mettre à jour.

5. Vérifiez qu'aucun des noeuds sous Règles de pare-feu n'a la même règle définie deux fois. Chaque règle de pare-feu de noeud doit être définie une seule fois.

6. Enregistrez le profil d'application.