Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit une erreur reçue lors du déploiement d'une version 4.8.0. image de collaborateur vers VMware avec infrastructure axée sur les applications (ACI).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur la version 4.8.0 de Cloud Center.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous déployez une version 4.8.0. image de collaborateur dans VMware avec ACI, vous voyez l'un des deux messages d'erreur suivants :

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

ou

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

Solution

Il s'agit d'un problème connu avec la version 4.8.0. image de travail. Il ne peut pas comprendre L3 Out avec 3 valeurs, voir CORE-15315 (État : Fixé sur v. 4.8.1.) pour plus d'informations.

Ce problème a été résolu dans 4.8.0.1, mettez à niveau l'image Worker vers 4.8.0.1 pour résoudre le problème.