Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème où les modifications apportées à la stratégie Action ne sont pas enregistrées.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous utilisez un paramètre pour modifier la stratégie Action et enregistrer la stratégie, il indique que les modifications sont appliquées, mais l'interface utilisateur graphique n'enregistre pas la modification attendue par l'utilisateur.

Exécuter pour : Déploiement d'applications

Sur l'événement : État modifié

Type d'action : Exécuter une commande

Script : Sélectionne le nom du script

1. Stratégie d'action 'État du travail'.

2. L'enregistrement des modifications de la stratégie d'action 'État du travail' avec un nom de script.

3. Confirmation de l'enregistrement réussi de l'état de la tâche dans la stratégie d'action.

4. La stratégie d'action 'État du travail' n'a pas enregistré les modifications comme prévu.

Solution

Le correctif est fourni au point 4.8.1. version de CloudCenter.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Problème : Lorsqu'un utilisateur a tenté de déployer une application avec une stratégie d'action, la stratégie d'action n'a pas été exécutée conformément au script.

Résolution : La base de données MongoDB a été désactivée et le service de notification a donc également été arrêté, ce qui a empêché l'exécution de la stratégie. Une fois que la base de données MongoDB est opérationnelle, le script s'exécute comme prévu.