Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Activer la journalisation du débogage dans CCM et CCO

Introduction

Ce document décrit comment activer la journalisation de débogage dans CCM et CCO.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Activer la journalisation du débogage dans CCM et CCO

Pour augmenter le niveau de journalisation pour osmosix.log sur CCM / CCO, vous devez changer la valeur de niveau de info en debug pour com.osmosix et com.cliqr.

Modifiez ce fichier sur CCM/CCO :

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Modifier :

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

par

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

Ajoutez également ceci s'il ne se trouve pas dans le fichier log4j.xml (il est répertorié sous journalisation Apache HttpClient s'il se trouve déjà dans log4j.xml) :

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

Veuillez noter que les versions antérieures à la version 4.3.3 nécessitent un redémarrage.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start