Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Introduction

Ce document décrit comment configurer les types de port des interconnexions de fabric (FI) sur le mode géré Intersight (IMM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Connaissances du mode IMM (General Intersight Managed Mode)

- Notions de base sur Cisco Intersight

- Types de ports et configuration.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Interconnexion de fabric Cisco UCS 6454

- Logiciel Cisco Intersight en tant que service (SaaS)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Intersight Managed Mode (IMM) : pour configurer la configuration de port ou le « rôle de port », par exemple Server ou Network Uplink, vous devez créer des stratégies et les affecter à un profil de domaine.

Configurer

Étape 1. Créez une stratégie de port.

Accédez à Configurer —> Stratégies —> Créer une stratégie.

Créer une vue de stratégie

Sélectionnez UCS Domain et Port.

Cliquez sur Démarrer.

Sélectionner la vue Type de stratégie

Définissez les valeurs de la stratégie. Organisation, Nom et Modèle de commutateur.

Dans cet exemple, les valeurs configurées sont les suivantes :

-Organisation par défaut

-Name MyPortPolicy

-Commutateur modèle UCS-FI-6454

Cliquez sur Suivant.

Vue Détails de stratégie

Maintenant, vous avez la possibilité de configurer les "Ports Unifiés" comme FC ou Ethernet. Les ports de gauche (bleu) peuvent être configurés en tant que ports FC et de droite (violet) en tant que ports Ethernet.

Vue Ports unifiés

Remarque : si vous modifiez les ports Unified sur un module fixe, par exemple sur le 6454 peut nécessiter un redémarrage lorsque le profil est déployé dans des étapes ultérieures.

Vous avez la possibilité de configurer les « câbles de dérivation ». Dans le FI 6454, les ports Breakout passent de 49 à 54.

Vue Câbles de séparation

Dans le volet Rôles de port, la configuration du port est définie.

Pour commencer, sélectionnez le port à configurer et cliquez sur Configure.

Vue Rôles de port

Dans Configurer, définissez le type, la vitesse et les stratégies réseau pour le port.

Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications.

Détails de configuration des ports

Validez la configuration :

Valider la configuration

Click Save.

Remarque : vous pouvez également appliquer la configuration à plusieurs ports en même temps.

Sélectionnez le port à configurer et cliquez sur Configure.

Configuration des ports

Dans Configure, définissez le type, la vitesse et les stratégies réseau pour les ports.

Détails du port

Validez ensuite la configuration.

Cliquez sur Save et enregistrez votre configuration.

Valider la configuration

Validez la configuration comme indiqué dans ces exemples.

Votre stratégie s'affiche désormais dans le panneau Stratégies :

Panneau Stratégies

Étape 2. Maintenant que vous avez créé la stratégie, vous devez l'appliquer à un profil de domaine.

Accédez à Profiles —> UCS Domains Profiles —> "Domain Profile Name".

Dans cet exemple, le profil de domaine IMM est utilisé.

Volet Profil de domaine

Accédez à Ports Configuration pour voir l'option Select Policy.

Cliquez dans Sélectionner une stratégie et sélectionnez votre stratégie :

Sélectionner le volet de stratégie

Dans cet exemple, la stratégie créée avant "MyPortPolicies" est sélectionnée.

Stratégie sélectionnée

Validez la configuration :

Valider la configuration

Étape 3. Déployez le profil de domaine. Dans le volet Résumé, cliquez sur Déployer.

Déployer les modifications

La configuration est déployée et les ports sont configurés selon vos sélections.