Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configurez

Vérifiez

Dépannez

Introduction

Ce document décrit comment se connecter pour amorcer la base de données de l'assurance de Collaboration (PCA) (DB) avec le visualiseur de DB. Il est fréquemment utilisé par TAC au moment des sessions de dépannage.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- PCA 11.6

- Visualiseur de DB

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

1. Installez l'application de visualiseur de DB et créez une nouvelle connexion suivant les indications de l'image.

2.  Sélectionnez le gestionnaire de DB suivant les indications de l'image.

3. Écrivez les détails pour se connecter au DB suivant les indications de l'image.

4. Activez le port pour la connexion de DB par l'intermédiaire du PCA CLI.

Vous devez ouvrir une session comme utilisateur d'admin et puis commutez à l'utilisateur de base et exécutez alors cette commande.

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5433 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.