Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Symptômes

Status (état)

Résolution

Informations connexes

Introduction

Les résumés d'automatisation ne s'affichent pas correctement dans Mozilla Firefox lorsqu'ils sont affichés via des partages UNC.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- Partage UNC

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Symptômes

Les résumés d'automatisation ne peuvent pas être affichés dans Firefox.

Status (état)

Une résolution est disponible pour cette question.

Résolution

Vous pouvez utiliser un répertoire virtuel IIS ou configurer Firefox pour continuer à utiliser un partage UNC.

Pour configurer Firefox, procédez comme suit :

1. Dans la barre d'adresse de Firefox, accédez à about:config, puis accédez à l'avertissement.

2. Recherchez security.fileuri.strict_orgin_policy, et double-cliquez dessus afin de définir cette valeur sur false.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems