Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

L'exécution de scripts Windows dans des environnements x64 en continu peut entraîner un très grand retard ou l'arrêt du travail en général.

Conditions préalables

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou ultérieur

- Windows x64

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

L'exécution de scripts Windows dans des environnements x64 peut entraîner des retards ou des dysfonctionnements des scripts. Le problème est dû à une fuite de mémoire dans LSASS.exe et est confirmé par cet article de Microsoft.

Solution

Accédez à cet article Microsoft, téléchargez et installez le correctif logiciel. Cela permettra d'atténuer une partie des fuites de mémoire provenant de LSASS.exe.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems