Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Solution

Informations connexes

Introduction

Vous recevez une erreur « Process?WSDL introuvable » et ne pouvez pas utiliser l'interface de ligne de commande Powershell lorsque vous modifiez le nom de votre machine ou de votre domaine lorsque vous utilisez l'interface de ligne de commande Powershell.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur TEO 2.1+ , Windows Powershell 1.0+ .

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Solution

L'interface de ligne de commande Powershell doit pointer vers le point de terminaison HTTP correct pour le WSDL et le service TEO.

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

1. Accédez au répertoire d'installation TEO (par exemple, C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Ouvrez le fichier Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config.

3. Recherchez la balise WebService Uri et remplacez le point de terminaison HTTP par votre point de terminaison HTTP nouveau ou actuel

4. Si nécessaire, enregistrez à nouveau votre plug-in CLI en exécutant le script Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs situé dans le répertoire d'installation TEO.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems