Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Conventions

Solution

Informations connexes

Introduction

Les utilisateurs peuvent recevoir une erreur lors de l'installation d'une mise à jour de contenu dans Tidal Enterprise Orchestrator indiquant que la mise à jour de contenu « ne peut pas être installée à partir d'un partage réseau. Copiez les fichiers localement et redémarrez l'application », même si les fichiers sont déjà locaux.

Conditions préalables

Components Used

Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 ou ultérieur

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Solution

La mise à jour doit être exécutée sous les droits Administrateur local.

Procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les fichiers d'installation de la mise à jour de contenu sont copiés sur le serveur TEO.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier Setup.exe dans la mise à jour de contenu et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

3. Procédez à l'installation de la mise à jour de contenu.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems