Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Rapport sur le retour sur investissement

Pour configurer

Informations connexes

Introduction

Le rapport sur le retour sur investissement (ROI) dans le TEO indique à l'utilisateur final combien d'argent il économise lorsque le TEO est autorisé à automatiser ses processus commerciaux plutôt que de le faire manuellement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou ultérieur

- SQL Reporting Services

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Rapport sur le retour sur investissement

Le rapport de retour sur investissement nécessite une configuration sur votre serveur TEO et sur votre serveur Reporting Services

Pour configurer

Procédez comme suit :

1. Afin d'importer des rapports vers votre serveur SQL RS, cliquez sur l'onglet Administration, puis sur Paramètres de base de données.

2. Cliquez avec le bouton droit sur Base de données de rapports > Importer des rapports et complétez les étapes de l'Assistant.

3. Ensuite, cliquez sur Adaptateurs dans le même onglet Administration et cliquez avec le bouton droit sur Adaptateur des fonctions principales.

4. Cliquez sur l'onglet ROI et, en fonction de vos recherches d'entreprise, saisissez le taux horaire auquel il vous coûterait d'exécuter manuellement les processus automatisés. Click OK.

5. Pour les processus que vous souhaitez suivre, vous devez modifier le processus et accéder à l'onglet Général des propriétés du processus. Dans cet onglet, vous voyez une heure enregistrée par l'exécution de cette entrée de processus. Saisissez la valeur de temps pour le nombre de secondes/minutes/heures économisées par ce processus.

Remarque : Ce paramètre est déjà défini pour le contenu Cisco inclus, mais si vous développez un nouveau contenu, il est défini par défaut sur 0. Il doit donc être configuré.

6. Pour afficher votre rapport, accédez à votre serveur SQL Reporting Services, qui est normalement http://<RS_Server>/Reports, puis au lien TEO Reporting. Choisissez Core > Operations > ROI Report. Choisissez ensuite votre serveur TEO et générez le rapport afin de voir vos économies quotidiennes.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems