Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Procédure

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment activer les journaux de niveau débogage dans Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) afin d'aider le support ou le développement dans le dépannage des problèmes.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Procédure

Les journaux de niveau débogage fournissent des informations supplémentaires sur le développement et la prise en charge si des problèmes surviennent dans votre système Tidal Enterprise Orchestrator.

Remarque : Cette procédure définit la journalisation sur le débogage sur l'ensemble du serveur (et pas seulement sur le fichier journal principal).

Complétez ces étapes afin d'activer les journaux de niveau de débogage :

1. Arrêtez le service TEO.

2. Accédez au répertoire d'installation de TEO (par défaut, le répertoire TEO est Program Files/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator.

3. Modifiez Tidal.Automation.Server.Exe.Config.

4. Sous la section Journalisation, et modifiez Level=« Error » en Level=« Debug ».

5. Enregistrez le fichier et redémarrez le service TEO.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems